Objetivo

> El punto de acceso de dos radios Cisco WAP150 Wireless-AC/N con alimentación a través de Ethernet (PoE) proporciona una forma sencilla y rentable de ampliar una red móvil de alto rendimiento y más segura a sus empleados e invitados para que puedan permanecer conectados en cualquier lugar de la oficina. Esta flexible solución le permite conectar a docenas de empleados y se puede ampliar para adaptarse a los nuevos usuarios y a las cambiantes necesidades empresariales.

En este artículo se explica la especificación del producto y los requisitos del punto de acceso WAP150 con PoE.

Dispositivos aplicables

- WAP150

Versión del software

- 1.0.0.13

Especificaciones de WAP150

Especificación

Descripción

Estándares

IEEE 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3af, 802.3u, 802.1X (autenticación de seguridad), 802.1Q (VLAN), 802.1D (extensión) 802.11i (seguridad WPA2), 802.11e (QoS inalámbrica), IPv4 (RFC 791) e IPv6 (RFC 2460)

Puertos

Detección automática de LAN Gigabit Ethernet

Tipo de cableado

Categoría 5e o superior

Antenas

Antenas internas optimizadas para su instalación en una pared o techo

Indicadores LED

1 LED multifunción

Sistema operativo

Linux

Interfaces físicas

Puertos

Ethernet 10/100/1000, compatible con 802.3af /at PoE, puerto de alimentación para adaptador de CA (incluido)

Botones

Botón Reset (Reinicio), botón de encendido/apagado

Ranura de bloqueo

Ranura para bloqueo Kensington

Indicadores luminosos

1 LED

Especificaciones físicas

Dimensiones físicas

(An. x Pr. x Pr.)

5,31 x 5,31 x 1,5 pulg. (135 x 135 x 38 mm)

Peso

0,77 lb o 350 g

Capacidades de red

soporte de VLAN

Yes

Número de VLAN

1 VLAN de administración más 8 VLAN para SSID

Suplicante 802.1X

Yes

Mapeo SSID a VLAN

Yes

Selección de canales automáticos

Yes

Spanning Tree

Yes

Equilibrio de carga

Yes

IPv6

Yes

- Compatibilidad con host IPv6

- RADIUS IPv6, syslog, protocolo de tiempo de red (NTP)

Capa 2

VLAN basadas en 802.1Q, 8 VLAN activas más 1 VLAN de administración

Security

WPA, WPA2

Sí, incluida la empresa

Control de acceso

Sí, lista de control de acceso (ACL) de gestión más ACL MAC

Gestión segura

HTTPS

broadcast SSID

Yes

Detección de puntos de acceso sospechosos

Yes

Montaje y seguridad física

Varias opciones de montaje

Escritorio o pared

Bloqueo de seguridad física

Ranura de bloqueo Kensington

Calidad del servicio

QoS

Especificación de tráfico y multimedia Wi-Fi (WMM TSPEC), QoS de cliente

Rendimiento

Rendimiento inalámbrico

Velocidad de datos de hasta 1,2 Gbps (el rendimiento real variará)

Soporte de usuario recomendado

Hasta 64 usuarios conectados, 10 usuarios activos por radio

Gestión de varios puntos de acceso

Single Point Setup

Yes

Número de puntos de acceso por clúster

4

Clientes activos por clúster

120

Configuración

interfaz de usuario web

Interfaz de usuario web integrada para una configuración sencilla basada en explorador (HTTP, HTTPS)

Administración

Protocolos de administración

Navegador web, protocolo simple de administración de red (SNMP) v3, Bonjour

Gestión remota

Yes

Registro de eventos

Alertas de correo electrónico, syslog remoto y local

Diagnóstico de red

Registro y captura de paquetes

Actualización de firmware web

Firmware actualizable a través del navegador web, archivo de configuración importado o exportado

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, Protocolo de configuración dinámica de hosts)

DHCP Client

host IPv6

Yes

redireccionamiento HTTP

Yes

Tecnología inalámbrica

Frecuencia

Radios simultáneas dobles (2,4 y 5 GHz)

Tipo de radio y modulación

Radio doble, multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM)

Red de área local inalámbrica (WLAN)

802.11n/ac

2 salidas múltiples de entrada múltiple (MIMO) 2 x 2 con 2 secuencias espaciales a 5 GHz

MIMO 2x2 con 2 flujos espaciales a 2,4 GHz

Canales de 20, 40 y 80 Mhz para 802.11ac

20 y 40 Mhz para 802.11n

Velocidad de datos PHY de hasta 1,2 Gbps

Selección dinámica de frecuencia (DFS) 802.11

Tasas de datos admitidas

802.11a/b/g:

- 54, 48, 36, 24,18, 12, 9, 6, 11, 5,5, 2 y 1 Mbps

- 802.11n: De 6,5 a 300 Mbps

- Ancho de banda de 20 MHz: MCS 0-15 para velocidades de datos admitidas

- Ancho de banda de 40 MHz: MCS 0-15 para velocidades de datos admitidas

- 802.11ac: De 6,5 a 867 Mbps

- Ancho de banda de 20 MHz: MCS 0-9 para velocidades de datos admitidas

- Ancho de banda de 40 MHz: MCS 0-9 para velocidades de datos admitidas

- Ancho de banda de 80 MHz: MCS 0-9 para velocidades de datos admitidas

Banda de frecuencia y canales operativos

Dominio de regulación A/B

- De 2,412 a 2,462 GHz; 11 canales

- De 5,180 a 5,240 GHz; 4 canales

- De 5,260 a 5,320 GHz; 4 canales

- De 5,500 a 5,700 GHz; 8 canales

- De 5,745 a 5,825 GHz; 5 canales

Dominio de regulación E:

- De 2,412 a 2,472 GHz; 13 canales

- De 5,180 a 5,240 GHz; 4 canales

- De 5,260 a 5,320 GHz; 4 canales

- De 5,500 a 5,700 GHz; 8 canales

Ámbito de regulación C:

- De 2,412 a 2,462 GHz; 11 canales

- De 5,180 a 5,240 GHz; 4 canales

- De 5,260 a 5,320 GHz; 4 canales

- De 5,745 a 5,825 GHz; 5 canales

Dominio de regulación K:

- De 2,412 a 2,472 GHz; 13 canales

- De 5,180 a 5,240 GHz; 4 canales

- De 5,260 a 5,320 GHz; 4 canales

- De 5,500 a 5,620 GHz; 7 canales

- De 5,745 a 5,805 GHz; 4 canales

Canales no solapados

2,4 GHz

- 802.11b/g

-20 MHz: 3

- 802.11n

-20 MHz: 3

5 GHz

- 802.11a

-20 MHz: 21

- 802.11n

- 20 MHz: 21

-40 MHz: 9

- 802.11ac

- 20 MHz: 21

- 40 MHz: 9

-80 MHz: 4

Aislamiento inalámbrico

Aislamiento inalámbrico entre clientes

Antenas externas

Ninguno

Antenas internas

Antena interna de plano fijo invertida-F (PIFA)

Ganancia de la antena en dBi

Ganancia máxima de la antena de 3,61 dBi en 2,4 GHz Ganancia máxima de la antena de 3,85 dBi en 5 GHz

Wireless Distribution System (WDS)

Yes

Roaming rápido

Yes

Varios SSID

8

Mapa de VLAN inalámbrica

Yes

Seguridad WLAN

Yes

Multimedia Wi-Fi (WMM)

Sí, con ahorro de energía automático no programado

Modos de funcionamiento

Punto de Acceso

Modo de punto de acceso, puente WDS, modo de puente de grupo de trabajo

Entorno

Opciones de alimentación eléctrica

Switch Ethernet IEEE 802.3af

Inyector de alimentación de Cisco - SB-PWR-INJ2-xx

Adaptador de CA: adaptador de alimentación SB-PWR-12 V/1.5 A en una caja

Alimentación POE

Potencia máxima: 9.5 Vatios

Cumplimiento

Seguridad:

- UL 60950-1

- CAN/CSA-C22.2 n.º 60950-1

- EC60950-1

- EN 60950-1

Aprobaciones de radio:

- FCC parte 15.247, 15.407

- RSS-210 (Canadá)

- EN 300.328, EN 301.893 (Europa)

- AS/NZS 4268.2003 (Australia y Nueva Zelandia)

EMI y susceptibilidad (clase B):

- FCC partes 15.107 y 15.109

- ICES-003 (Canadá)

- EN 301.489-1 y -17 (Europa)

Temperatura operativa

De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento

De -20° a 70 °C (de -4° a 158 °F)

Humedad de funcionamiento

Del 10 % al 85 %, sin condensación

Humedad de almacenamiento

Del 5 % al 90 %, sin condensación

Memoria del sistema

256 MB de RAM

Flash de 128 MB

Contenido del paquete

- Punto de acceso de radio dual Wireless-AC/N WAP150

- Adaptador de corriente 12 V1.5 A

- Guía de inicio rápido

- Cable de red Ethernet

Requisitos mínimos

- Switch o router con compatibilidad con PoE, inyector PoE o adaptador de alimentación de CA

- Configuración basada en Web: navegador web habilitado para Java

Garantía

Punto de Acceso

Vida útil limitada

Conclusión

Ahora conoce los fundamentos del WAP150. Si desea ver más documentación, incluidos varios artículos en el WAP150, consulte la página del producto aquí.

Ver un vídeo relacionado con este artículo...

Haga clic aquí para ver otras charlas técnicas de Cisco