Objetivo

Un identificador de conjunto de servicios (SSID) es el nombre de red de una red inalámbrica que está transmitiendo un punto de acceso. Cuando un dispositivo inalámbrico busca en el área redes inalámbricas a las que puede conectarse, detectará las redes inalámbricas dentro de su alcance a través de sus nombres de red o SSID. La difusión del SSID está habilitada de forma predeterminada; sin embargo, también puede optar por desactivarla por motivos de seguridad. De este modo, los dispositivos inalámbricos de su zona no detectarán la red inalámbrica.

En este artículo se explica cómo desactivar correctamente la difusión de SSID en el punto de acceso para mayor seguridad.

Dispositivos aplicables

- Serie WAP100

- Serie WAP300

- Serie WAP500

Versión del software

- 1.0.1.4 — WAP131, WAP351

- 1.0.6.2 — WAP121, WAP321

- 1.2.0.2: WAP371, WAP551, WAP561

Desactivar difusión SSID

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en Web y elija Wireless > Networks.

Nota: En las imágenes siguientes, se utiliza como ejemplo la utilidad basada en web del WAP131.

Paso 2. Seleccione la radio a la que pertenece el SSID que desea desactivar.

Paso 3. En el área Puntos de acceso virtuales (SSID), active la casilla correspondiente a la red para editar sus parámetros.

Paso 4. Haga clic en el botón Editar.

Paso 5. Desmarque la casilla en SSID Broadcast (Difusión de SSID).

Paso 6. Click Save.

Ahora debería haber desactivado correctamente la difusión SSID de la red inalámbrica.