Objetivo

El restablecimiento predeterminado de fábrica borra todos los parámetros de configuración que ha modificado el usuario y restaura el dispositivo a sus parámetros originales. Esto puede resultar útil si pierde la contraseña en un dispositivo y desea recuperar el acceso.

Al realizar un reinicio, se reinicia el dispositivo con una configuración guardada.

El objetivo de este artículo es mostrarle cómo restablecer los parámetros predeterminados de fábrica y cómo reiniciar un punto de acceso inalámbrico WAP131.

Se recomienda guardar una copia de respaldo de la configuración antes de comenzar este proceso. Refiérase a Nota:Descargar y Realizar una Copia de Seguridad de los Archivos de Configuración en WAP131 y WAP351 para obtener información adicional.

Dispositivos aplicables

· WAP131

Versión del software

•1.0.0.39

Restablecer a los valores por defecto de fábrica

Hay dos maneras de restablecer el punto de acceso a la configuración predeterminada de fábrica:

· Restablecimiento de hardware

· Restablecer con el uso de la utilidad de configuración web

Restablecimiento del hardware

Paso 1. Mantenga pulsado el botón Reset situado en la parte posterior del dispositivo durante unos diez segundos con un pin.

El punto de acceso se recarga y se establece en los parámetros de configuración predeterminados.

Paso 2. Inicie sesión con las credenciales predeterminadas. El nombre de usuario predeterminado es cisco y la contraseña predeterminada es cisco.

Restablecer con el uso de la utilidad de configuración Web

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Reboot. Se abre la página Reboot:

Paso 2. Para reiniciar el dispositivo, haga clic en el botón Reboot To Factory Default.

Aparece una página Confirmar:

Paso 3. Click OK.

Aparece una barra de progreso:

Paso 4. Después de que se complete el reinicio, inicie sesión con las credenciales predeterminadas. El nombre de usuario predeterminado es cisco y la contraseña predeterminada es cisco.

Reinicio del dispositivo

Hay dos maneras de reiniciar el punto de acceso:

Reinicio de hardware

· Reiniciar con el uso de la utilidad de configuración web

Reinicio del hardware

Paso 1. Pulse el botón Power para apagar el dispositivo. Una vez transcurridos 10 segundos, presione el botón Power una segunda vez para encender el dispositivo nuevamente. El punto de acceso se reinicia y se actualiza.

El botón de encendido no tendrá ningún efecto si el WAP se alimenta con PoE (alimentación a través de Ethernet).Nota:

Reiniciar con el uso de la utilidad basada en Web

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Reboot. Se abre la página Reboot (Reinicio):

Paso 2. Para reiniciar el dispositivo, haga clic en el botón Reboot.

Aparece una página Confirmar:

Paso 3. Haga clic en Aceptar para continuar con el reinicio.

Aparece una barra de progreso:

Paso 4. Aparecerá la página Login. Inicie sesión con las credenciales de administración guardadas.