Objetivo

IPv6 es la implementación más reciente del protocolo IP utilizado para enrutar el tráfico a través de Internet. IPv6 se ocupa del problema del espacio limitado de direcciones IP y está diseñado para sustituir a IPv4.

El objetivo de este artículo es mostrarle cómo configurar los dispositivos WAP131 y WAP351 para utilizar las direcciones IPv6 y el túnel IPv6.

Dispositivos aplicables

· WAP131

· WAP351

Versión del software

•V1.0.0.39

Configuración de la Configuración de la Dirección IPv6

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y navegue hasta LAN > Configuración IPv6. Aparece la página Configuración de IPv6:

Paso 2. En el campo IPv6 Connection Type, elija cómo WAP obtendrá una dirección IPv6 seleccionando el botón de opción correspondiente.

Las opciones disponibles se definen de la siguiente manera:

· DHCPv6: la dirección es asignada por un servidor DHCPv6.

· Static IPv6 (IPv6 estática): introduzca manualmente la dirección IPv6.

Paso 3. (Opcional) Marque la casilla de verificación IPv6 Administrative Mode si desea habilitar el acceso de administración IPv6 al WAP.

Paso 4. (Opcional) Marque la casilla de verificación IPv6 Auto Configuration Administrative Mode si desea habilitar WAP para que aprenda sus direcciones IPv6 y su gateway a través de los anuncios de router recibidos en el puerto LAN.

Paso 5. Si ha seleccionado Static IPv6 en el paso 2, introduzca la IP estática en el campo Static IPv6 Address. Si DHCPv6 fue seleccionado en el Paso 2, puede saltarse este paso.

Paso 6. Si ha seleccionado Static IPv6 en el paso 2, introduzca la longitud del prefijo de la dirección IPv6 estática en el campo Static IPv6 Address Prefix Length. Este prefijo determina la parte de red de la dirección IP y es similar a una máscara de subred de IPv4. El rango es 0 a 128. Si DHCPv6 fue seleccionado en el Paso 2, puede saltarse este paso.

El campo Static IPv6 Address Status proporciona el estado de la dirección IPv6 estática. Se pueden mostrar los siguientes estados:

· operativa: la dirección estática se ha comprobado que es única en la LAN y se puede utilizar.

· Tentative: la dirección estática se está verificando para determinar si es única en la red. Mientras se encuentra en este estado, la dirección no es utilizable

· en blanco (sin valor): no se asigna ninguna dirección IP estática o la dirección asignada no está operativa.

El campo Direcciones Globales Configuradas Automáticamente IPv6 enumerará todas las direcciones IPv6 que se han asignado automáticamente al dispositivo WAP.

El campo IPv6 Link Local Address muestra la dirección IPv6 utilizada por el enlace local. No se puede configurar y se asigna mediante el proceso de Detección de Vecinos IPv6.

Paso 7. Si ha seleccionado Static IPv6 en el paso 2, introduzca una dirección IPv6 en el campo Default IPv6 Gateway para utilizarla como dirección de gateway predeterminada; de lo contrario, vaya directamente al paso 8.

Paso 8. Si ha seleccionado DHCPv6 en el Paso 2, elija el botón de opción del campo IPv6 Domain Name Servers para saber cómo desea asignar los servidores DNS.

Las opciones disponibles se definen de la siguiente manera:

· Dinámico: los servidores de nombres DNS se aprenden dinámicamente a través de DHCPv6.

· Manual: especifique manualmente hasta dos servidores de nombres DNS IPv6 en los campos proporcionados.

Paso 9. Si ha seleccionado Manual en el Paso 8 o Static IPv6 en el Paso 1, introduzca dos servidores de nombres DNS IPv6 en los campos proporcionados. De lo contrario, puede omitir este paso.

Configuración de un Túnel IPv6 con ISATAP

Los dispositivos WAP 351 y WAP 131 admiten el protocolo de direccionamiento automático de túnel dentro del sitio (ISATAP). ISATAP habilita el WAP para transmitir los paquetes IPv6 que se encapsulan dentro de los paquetes IPv4 a través de la LAN. Con este protocolo, el WAP puede comunicarse con hosts IPv6 remotos incluso si la LAN que los conecta no admite IPv6.

El WAP actúa como un cliente ISATAP. Un host o router habilitado para ISATAP debe estar conectado en la LAN para establecer un túnel. Para obtener más información sobre ISATAP en el RV180 y el RV180W, refiérase al artículo Configuración del Túnel Protocolo Automático de Direccionamiento de Túnel Dentro del Sitio (ISATAP) en los Routers RV180 y RV180W.

Paso 1. En el campo ISATAP Status, marque la casilla de verificación enable si desea habilitar el modo administrativo ISATAP en el dispositivo WAP. Esto permitirá que el tráfico IPv6 del WAP se transmita a través de una red IPv4.

Paso 2. Ingrese la dirección IP o el nombre DNS del router ISATAP en el campo ISATAP Capable Host. El valor predeterminado es "isatap".

Paso 3. Para especificar la frecuencia con la que el WAP debe enviar consultas DNS para intentar resolver un nombre de host ISATAP en una dirección IP, introduzca un tiempo en segundos en el campo Intervalo de consulta ISATAP. El rango válido es de 120 a 3600.

Paso 4. En el campo Intervalo de solicitud ISATAP, especifique la frecuencia (en segundos) con la que el dispositivo WAP debe enviar mensajes de solicitud del router a los routers ISATAP que el WAP detecta a través de los mensajes de consulta DNS. El dispositivo WAP envía los mensajes de solicitud del router solamente cuando no hay un router ISATAP activo. El valor predeterminado es 120 segundos.’

Nota: Cuando se establece el túnel, ISATAP IPv6 Link Local Address y ISATAP IPv6 Global Address se muestran en la página.

La dirección local del enlace IPv6 ISATAP es su dirección IPv6 local que no es enrutable. Esta dirección se utiliza para las conexiones de red de área local.

La dirección global IPv6 ISATAP es su dirección IPv6 global que se puede enrutar a nivel mundial y que se utiliza para el tráfico de Internet.

Paso 5. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.

Paso 6. Aparecerá una ventana Confirm para advertirle de que puede que se le desconecte y que los parámetros inalámbricos están a punto de actualizarse. Para continuar, haga clic en OK (Aceptar).