Objetivo

El nuevo firmware proporciona actualizaciones rutinarias del dispositivo, incluidas funciones y mejoras de seguridad. Ocasionalmente, un firmware más reciente omitirá una configuración que tiene un firmware más antiguo. En el caso de WAP121 y WAP321, los parámetros Telnet y SSH se han desactivado en el firmware más reciente.

Este documento explica cómo actualizar el firmware en los dispositivos WAP121 y WAP321

Nota: La reducción del firmware de los productos puede provocar una pérdida de rendimiento y de seguridad. Hágalo bajo su responsabilidad.

Dispositivos aplicables

· WAP121

· WAP321

‘Versiones de software’

•1.0.4.4

•1.0.4.2

•1.0.3.4

•1.0.2.3

•1.0.1.10

Reversión del firmware en el dispositivo WAP121

Paso 1. Inicie sesión en el asistente de la utilidad de configuración web. Vaya a Administration > Upgrade Firmware. Se abre la página Upgrade Firmware:

Paso 2. Seleccione el método de transferencia que desea utilizar al cargar un nuevo firmware:

· HTTP/HTTPS: selecciona la versión de firmware de destino que se cargará en el dispositivo desde el ordenador. Si ha seleccionado HTTP/HTTPS, vaya al paso 3.

· TFTP: Selecciona la versión de firmware de destino que se cargará en su dispositivo desde un servidor TFTP. TFTP es útil cuando tiene muchos dispositivos WAP diferentes que desea ejecutar en el mismo firmware. Si seleccionó TFTP vaya al paso 4.

Paso 3. Si ha seleccionado HTTP/HTTPS, seleccione Browse (Examinar) para localizar el firmware al que desea realizar la actualización. Puede encontrar una lista de firmware descargable para el WAP121 aquí y el WAP321 aquí. Después de seleccionar la versión del firmware, vaya al paso 6.

Paso 4. En el campo Nombre de archivo de origen, introduzca el nombre del archivo que se cargará en el dispositivo.

Paso 5. En el campo TFTP Server IPv4 Address (Dirección IPv4 del servidor TFTP), introduzca la dirección IP del servidor del que tomará el firmware.

Nota: El servidor TFTP IPv4 puede ser diferente al que se muestra arriba.

Paso 6. Seleccione el botón Upgrade en la parte inferior de la pantalla

Nota: Puede tardar unos minutos. No actualice la página ni desplácese a otra mientras se actualiza.