Objetivo

La configuración de punto único se utiliza para controlar el servicio inalámbrico en varios dispositivos. Se utiliza para crear un clúster de dispositivos inalámbricos. Una vez que se crea el clúster, otros puntos de acceso inalámbricos pueden unirse al clúster. Después de que se complete el clúster, todos los dispositivos comparten su información como los parámetros VAP, QoS y radio para reducir las interferencias y maximizar el ancho de banda de la red. Sólo se puede crear una configuración de punto único para cada interfaz de radio del dispositivo.

Para obtener más información sobre Single Point Setup, haga clic aquí.

Este artículo muestra cómo configurar la configuración de punto único en los puntos de acceso WAP121 y WAP321.

Nota: Antes de la configuración se deben seguir las siguientes reglas:

· Sólo se puede crear un clúster entre el mismo modelo de dispositivos WAP. WAP121 y WAP321 no pueden formar un clúster entre sí.

· Los dispositivos WAP deben estar en la misma red con subredes diferentes y deben utilizar el mismo tipo de direccionamiento IP. Los dispositivos configurados en IPv6 e IPv4 no pueden formar un clúster.

Dispositivos aplicables

· WAP121

· WAP321

Versión del software

•1.0.4.2

Single Point Setup

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Single Point Setup > Access Points. Se abre la página Puntos de Acceso:

Paso 2. (Opcional) Para identificar la ubicación del dispositivo, introduzca la ubicación actual del AP en el campo Location (Ubicación).

Paso 3. Introduzca el nombre del clúster en el campo Nombre del clúster.

Nota: El nombre del clúster debe ser único en los dispositivos que se unen al clúster y también debe ser único para cada configuración de punto único.

Paso 4. Haga clic en el botón de opción deseado en el campo Clustering IP Version (Versión de IP de clúster). Las opciones disponibles son:

· IPv4: el clúster utiliza la dirección IPv4.

· IPv6: el clúster utiliza la dirección IPv6.

Paso 5. Haga clic en Enable Single Point Setup para habilitar la configuración de un solo punto y, a continuación, actualizar la página.

La tabla muestra las ubicaciones, direcciones MAC y direcciones IP de los puntos de acceso del clúster.

Paso 6. (Opcional) Para desactivar la configuración de punto único, haga clic en Desactivar configuración de punto único.

Para otros artículos sobre este tema, haga clic en los siguientes enlaces:

- Configuración de un punto único en un punto de acceso inalámbrico

- Descripción general de la configuración de punto único en WAP121 y WAP321

- Configuración de un clúster en un punto de acceso inalámbrico (WAP) mediante la configuración de un solo punto

Ver un vídeo relacionado con este artículo...

Haga clic aquí para ver otras charlas técnicas de Cisco