Objetivo

Un punto de acceso virtual (VAP) es el equivalente inalámbrico de una red de área local virtual (VLAN) que segmenta la red de área local inalámbrica (WLAN) y simula varios puntos de acceso en un dispositivo físico. El planificador inalámbrico establece un intervalo de tiempo para que un VAP o radio funcione, lo que ayuda a ahorrar energía y a aumentar la seguridad. Puede asociar hasta 16 perfiles a diferentes VAP o interfaces de radio, pero cada interfaz sólo tiene permitido un perfil. Cada perfil puede tener un cierto número de reglas de tiempo que controlan el tiempo de actividad del VAP o WLAN asociados.

La configuración del planificador inalámbrico le permite automatizar cuando el VAP y la radio están habilitados en función de un intervalo de tiempo predefinido. La radio es la parte física del WAP que crea una red inalámbrica. Los parámetros de radio en el WAP controlan el comportamiento de la radio y determinan qué tipo de señales inalámbricas envía el WAP. El uso del planificador puede ayudar a ahorrar energía y aumentar la seguridad en la red.

En este artículo se proporcionan instrucciones sobre cómo asociar el perfil del programador inalámbrico a la interfaz WLAN o VAP del punto de acceso inalámbrico (WAP).

Dispositivos aplicables

- Serie WAP100

- Serie WAP300

- Serie WAP500

Versión del software

- 1.0.0.17: WAP571, WAP571E

- 1.0.1.2 — WAP150, WAP361

- 1.0.2.2 — WAP351, WAP131

- 1.0.6.2 — WAP121, WAP321

- 1.2.1.3 — WAP371, WAP551, WAP561

Asociar perfil del programador con la interfaz WLAN o VAP

Importante: Antes de continuar con los pasos de configuración, asegúrese de que ya ha configurado un perfil del programador inalámbrico en su WAP. Para aprender a configurar un perfil o regla del programador inalámbrico, haga clic aquí para obtener instrucciones.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en Web y elija Wireless > Scheduler Association.

Nota: Las opciones disponibles en el menú Inalámbrico pueden variar según el WAP. En este ejemplo, se utiliza WAP571.

Paso 2. Haga clic en un botón de opción del área Radio.

Nota: Si tiene un WAP551, vaya directamente al Paso 3. El WAP551 es un punto de acceso de banda única.

Nota: Las opciones disponibles pueden variar según el WAP. En este ejemplo, se elige Radio 1 (5 GHz).

Paso 3. Elija el perfil que se asociará a una interfaz en la lista desplegable Nombre del perfil junto a la interfaz de red.

Nota: La interfaz VAP 0 es la interfaz de radio física del dispositivo, por lo tanto, no se puede asociar ningún perfil a la interfaz.

El número máximo de VAP puede variar dependiendo del WAP que esté utilizando. El número de VAP disponibles por modelo es el siguiente:

- Serie WAP500 (WAP551, WAP561, WAP571, WAP571E): 16 VAP

- Serie WAP300 (WAP321, WAP351, WAP361, WAP371): 8 VAP

- Serie WAP100 (WAP121, WAP131, WAP150): 4 VAPS

Paso 4. Click Save. Los cambios realizados en la radio o VAP se guardan automáticamente en los archivos de configuración de inicio y configuración en ejecución.

Paso 5. (Opcional) Una vez que se le pida que actualice la configuración inalámbrica y que se le desconecte, haga clic en Aceptar.

Nota: Sólo se permite asociar un perfil del programador a la interfaz WLAN o a cada VAP. Varios VAP pueden funcionar con un único perfil del programador.

Ahora debería haber asociado un perfil del programador en una interfaz WLAN o VAP de su WAP.