Objetivo

IPv6 es el estándar de direcciones IP de próxima generación que sustituye al formato IPv4. IPv6 resuelve el problema de escasez de direcciones con el uso de direcciones de 128 bits en lugar de 32 bits que se utilizaban en IPv4. El objetivo de este documento es configurar los parámetros de IPv6 en los puntos de acceso mediante el uso de DHCPv6 (Dynamic Host Configuration Protocol) versión 6 (DHCPv6) o configuraciones estáticas. De forma predeterminada, el cliente DHCP de los dispositivos WAP121/WAP321 transmite automáticamente las solicitudes de información de red. Si desea utilizar una dirección IPv6 estática, debe desactivar el cliente DHCPv6 y configurar manualmente la dirección IPv6 y otra información de red.

Dispositivos aplicables

· WAP121

· WAP321

Versión del software

•1.0.3.4

Configuración de IPv6

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija LAN > Direcciones IPv6. Se abre la página Direcciones IPv6:

Paso 2. Elija el tipo de conexión IPv6 que desee. El tipo de conexión IPv6 le indica al dispositivo cómo obtener la dirección IPv6.

· DHCPv6: el servidor DHCPv6 asigna la dirección IPv6 al dispositivo. Si elige la opción DHCPv6, vaya a DHCPv6.

· Static IPv6 (IPv6 estática): si desea asignar la dirección IPv6 manualmente al dispositivo. Si elige IPv6 estática, vaya a IPv6 estática.

Paso 3. (Opcional) Si desea permitir el acceso de administración IPv6 al punto de acceso, marque la casilla de verificación Enable en el campo IPv6 Administrative Mode.

Paso 4. (Opcional) Si desea conocer sus direcciones IPv6 y su gateway a través de los anuncios de router recibidos en el puerto LAN, marque la casilla de verificación Enable en el campo IPv6 Auto Configuration Administrative Mode. Los puntos de acceso pueden tener varias direcciones IPv6 autoconfiguradas.

DHCPv6

Paso 1. Haga clic en DHCPv6 en el campo IPv6 connection Type (Tipo de conexión IPv6) para recibir la dirección IPv6 local, la longitud del prefijo y la gateway predeterminada del servidor DHCP.

Paso 2. Elija el servidor de nombres DNS IPv6 que desee. El sistema de nombres de dominio (DNS) es un protocolo que ayuda a los dispositivos a llegar a otros equipos y redes privadas a través de Internet porque traduce los nombres de dominio a sus respectivas direcciones IP.

· Dinámico: el servidor de nombres DNS se asigna dinámicamente mediante DHCPv6.

· Manual: permite introducir manualmente las direcciones del servidor DNS. Introduzca las direcciones del servidor DNS en los campos Servidores de nombres de dominio IPv6. Puede configurar hasta dos servidores de nombres de dominio.

Paso 3. Haga clic en Save para guardar las configuraciones.

IPv6 estática

Paso 1. Haga clic en Static IPv6 en el campo IPv6 connection Type (Tipo de conexión IPv6) para asignar una dirección IPv6 manualmente al punto de acceso.

Paso 2. Introduzca la dirección IPv6 deseada del punto de acceso en el campo Static IPv6 Address (Dirección IPv6 estática). Esta es una dirección IPv6 única y ningún otro dispositivo de la red debe utilizarla. Esta es una dirección IPv6 enrutable global.

Paso 3. Introduzca la longitud del prefijo de la dirección estática en el campo Static IPv6 Address Prefix Length (Longitud del prefijo de la dirección IPv6 estática). La longitud del prefijo es un número entero en el rango de 0 a 128 que especifica la porción de red de la dirección IPv6. Esto es similar a la máscara de subred en IPv4. La longitud predeterminada del prefijo es 0.

Static IPv6 Address Status (Estado de la dirección IPv6 estática) indica el estado de la dirección IPv6. El estado de la dirección IPv6 se divide en 3 categorías, tal como se indica a continuación

· Operativo: la dirección IPv6 se verifica como dirección única en la interfaz LAN y se puede utilizar en la interfaz.

· Provisional: la dirección IPv6 no se puede utilizar para transmitir o recibir tráfico ordinario si se encuentra en el estado provisional. El dispositivo inicia automáticamente un proceso de detección de direcciones duplicadas (DAD) cuando se asigna una dirección IP estática al dispositivo.

· En blanco (sin valor): no se ha asignado ninguna dirección IPv6.

El campo Direcciones globales configuradas automáticamente de IPv6 se muestra si se asignan automáticamente una o más direcciones IPv6.

El campo IPv6 Link Local Address (Dirección local de enlace IPv6) muestra sólo las direcciones físicas locales de un segmento. La dirección local del link es una dirección unicast IPv6 específica localmente que se puede configurar automáticamente en cualquier interfaz que utilice el prefijo local del link FE80::/10.

Paso 4. Introduzca la dirección IPv6 de la puerta de enlace predeterminada en el campo Default IPv6 Gateway (Puerta de enlace IPv6 predeterminada).

Paso 5. Introduzca las direcciones del servidor DNS en los campos Servidores de nombres de dominio IPv6. Puede configurar hasta dos servidores de nombres de dominio. El sistema de nombres de dominio (DNS) es un protocolo que ayuda a los dispositivos a llegar a otros equipos y redes privadas a través de Internet porque traduce los nombres de dominio a sus respectivas direcciones IP.

Paso 6. Haga clic en Save para guardar las configuraciones realizadas.