Objetivo

El objetivo de este documento es configurar la configuración de IPv4 en el dispositivo WAP. Esta configuración ayuda a asignar una dirección IP mediante el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) o manualmente. De forma predeterminada, el cliente DHCP en el WAP121/WAP321 transmite automáticamente las solicitudes de información de red. En ausencia de un servidor DHCP en la red, utiliza la IP predeterminada. Si desea utilizar una dirección IP estática, debe inhabilitar el cliente DHCP y asignar manualmente la dirección IP y otra información de red.

Dispositivos aplicables

- WAP121

- WAP321

Versión del software

- 1.0.3.4

Parámetros de IPv4

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad Access Point Configuration y elija LAN > VLAN y IPv4 Address. Se abre la página VLAN and IPv4 Address. Vaya al área IPv4 Settings (Parámetros de IPv4).

Paso 2. Haga clic en el botón de opción deseado para elegir el tipo de conexión. El tipo de conexión indica al dispositivo cómo obtener la dirección IP.

· DHCP: el servidor DHCP asigna la dirección IP al dispositivo. Si elige la opción DHCP, vaya a DHCP.

· Static IP (IP estática): Si desea asignar la dirección IPv4 manualmente al dispositivo. Si elige IP estática, vaya a IP estática.

DHCP

Paso 1. Haga clic en el botón de opción deseado en el campo Domain Name Servers (Servidores de nombres de dominio). El sistema de nombres de dominio (DNS) es un protocolo que ayuda a los dispositivos a alcanzar otros ordenadores y redes privadas a través de Internet porque traduce los nombres de dominio a sus respectivas direcciones IP. Los valores posibles son:

· Dinámico: solicita las direcciones de servidor DNS primario y secundario del servidor DHCP.

· Manual: introduzca manualmente las direcciones IP del servidor DNS en los campos Domain Name Servers (Servidores de nombres de dominio). Puede introducir hasta dos direcciones IP de servidor DNS, pero la segunda es opcional.

Paso 2. Haga clic en Guardar para guardar la configuración.

IP estática

Paso 1. Introduzca una dirección IP para el punto de acceso en el campo Static IP Address (Dirección IP estática). La dirección IP que asigne no debería haberse asignado a ningún otro dispositivo de la misma red.

Paso 2. Introduzca la máscara de subred de la red en el campo Subnet Mask (Máscara de subred). La máscara predeterminada se basa en la clase de dirección IP que elija o en la cantidad de subredes que utilice para la red

Paso 3. Introduzca la dirección IP predeterminada del gateway en el campo Default Gateway (Puerta de enlace predeterminada). Una gateway predeterminada es el nodo de la red informática que la red utiliza para rutear cuando una dirección IP no coincide con ninguna otra ruta. A continuación, el gateway predeterminado reenvía el tráfico correctamente. El gateway predeterminado suele ser un router.

Paso 4. Introduzca la dirección IP del servidor DNS en los campos Servidor de nombres de dominio. El sistema de nombres de dominio (DNS) es un protocolo que ayuda a los dispositivos a alcanzar otros ordenadores y redes privadas a través de Internet porque traduce los nombres de dominio a sus respectivas direcciones IP. El proveedor de servicios de Internet (ISP) suele proporcionar esta dirección. También puede agregar otra dirección IP del servidor DNS en el otro campo proporcionado, pero es opcional.

Paso 5. Haga clic en Guardar para guardar la configuración.