Objetivo

Los registros del sistema son conjuntos de mensajes que registran eventos del sistema. Los registros le ayudan a administrar el estado del dispositivo. También se utilizan para depurar el flujo de paquetes y monitorear los eventos. Los registros generalmente se almacenan en la memoria volátil, lo que significa que los registros se eliminarán cuando se restablezca o se apague el WAP; sin embargo, puede almacenar registros en memoria no volátil (permanente) si necesita mantener los registros. Esto puede ser beneficioso si tiene que depurar un problema. Este documento le guía a través de la configuración de la configuración del registro y explica el estado del registro en el WAP121 y WAP321.

Dispositivos aplicables

· WAP121

· WAP321

Versión del software

•1.0.3.4

Configuración del registro

Precaución: El registro persistente puede reducir el rendimiento de la memoria flash (no volátil) y también el rendimiento de la red. El registro persistente sólo se debe utilizar cuando se desea depurar un problema. Asegúrese de desactivar el registro persistente después de finalizar.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Log Settings. Se abre la página Configuración de registro:

Paso 2. Marque la casilla de verificación Enable en el campo Persistence para habilitar la función persistence que guarda los registros del sistema en la RAM no volátil (NVRAM) cuando se reinicie el dispositivo. Esto hace que los registros no se borren cuando se reinicia el dispositivo. Se pueden guardar hasta 128 mensajes de registro en la NVRAM. Si los registros exceden más de 128 mensajes, los nuevos sobrescriben los registros antiguos.

Paso 3. Elija el nivel de gravedad en la lista desplegable Gravedad. Se registrarán todos los registros en el nivel de gravedad seleccionado y superiores. Los niveles de gravedad disponibles son:

Emergencia ·: condición de pánico que afecta a varias aplicaciones y sitios.

Alerta ·: cuando se registra un mensaje de alerta, el dispositivo necesita una acción inmediata para realizar.

· crítico: el sistema se encuentra en un estado crítico. Hay que tomar algunas medidas para superar la situación cuando vea este mensaje.

Error de ·: se ha producido un error del sistema, como fallas no urgentes. Estos deben resolverse en un momento dado.

· Advertencia: no se trata de un error, sino de una indicación de que se producirá un error si no se realiza ninguna acción.

Aviso de ·: el sistema funciona correctamente, pero se ha producido un aviso del sistema. Estos son eventos inusuales pero no condiciones de error.

· Informacional: proporciona información del dispositivo.

Depuración ·: proporciona información detallada sobre el tipo de depuración y la hora de la depuración.

Paso 4. Introduzca la cantidad máxima de mensajes que se pueden almacenar en la memoria volátil en el campo Profundidad. De forma predeterminada, un punto de acceso pone en cola hasta 512 mensajes.

Paso 5. (Opcional) Si desea enviar los mensajes de registro a un servidor syslog remoto, marque la casilla de verificación Enable en el campo Remote Log .

Timesaver: Si no marca la casilla de verificación Activar, vaya directamente al paso 8.

Paso 6. Introduzca el nombre de dominio o la dirección IP del servidor syslog en el campo Server IPv4/IPv6 Address/Name (Nombre/dirección IPv6 del servidor).

Paso 7. Introduzca el número del puerto UDP del servidor syslog donde se envían los registros en el campo UDP Port (Puerto UDP). El puerto predeterminado es 514.

Paso 8. Haga clic en Guardar para guardar los cambios realizados.

Estado y estadísticas del registro

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Status and Statistics > Log. Se abre la página Registro:

La tabla de registro contiene los campos siguientes:

Marca de hora ·: muestra el mes, el día, el año y la hora en que se creó el registro.

· Gravedad: muestra la gravedad del evento.

Servicio ·: el componente de software relacionado con el evento.

Descripción ·: muestra un mensaje informativo que describe el evento registrado.

Paso 2. (Opcional) Si desea borrar los registros, haga clic en Borrar todo.

Paso 3. (Opcional) Si desea actualizar la tabla de registro, haga clic en Actualizar.