Objetivo

La calidad de servicio (QoS) permite que el dispositivo de red proporcione un mejor servicio al tráfico de red seleccionado. Ayuda a priorizar el tráfico en función del tipo de datos. Los datos sensibles a los retrasos (como los datos de voz y la transmisión en directo) tienen más prioridad en comparación con otros. Los parámetros de QoS inalámbrica le ayudan a configurar colas de transmisión para obtener un mejor rendimiento cuando el dispositivo gestiona tráfico inalámbrico diferenciado.

En este artículo se explica cómo configurar QoS inalámbrica en puntos de acceso WAP121 y WAP321.

Dispositivos aplicables

· WAP121

· WAP321

Versión del software

•1.0.3.4

Configuración de QoS

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración del punto de acceso y seleccione Wireless > QoS. Se abre la página QoS:

Paso 2. Elija la plantilla que desee en la lista desplegable Plantilla EDCA (Enhanced Distributed Channel Access, Acceso mejorado a canales distribuidos). Los parámetros EDCA afectan el flujo de tráfico desde el WAP a la estación cliente. Las opciones disponibles son:

· Parámetros predeterminados de WFA: proporciona los parámetros predeterminados de WiFi Alliance (WFA) para el dispositivo WAP y la estación EDCA que se adaptan mejor al tráfico general y mixto.

· Optimizado para voz: proporciona los mejores valores para el dispositivo WAP y la estación EDCA que son mejores para el tráfico de voz.

· Personalizado: puede elegir las opciones de EDCA que desee.

Ahorro de tiempo: si no ha elegido Personalizado en el paso anterior, vaya directamente al paso 6. Si selecciona Personalizado, siga estos pasos.

Nota: Las tablas EDCA de WAP y EDCA de estación tienen las colas siguientes que se definen para diferentes tipos de datos desde el dispositivo WAP a la estación EDCA y también desde la estación EDCA al dispositivo WAP.

· Datos 0 (Voz): es una cola de alta prioridad y retardo mínimo, y datos como VoIP y medios de transmisión se envían a esta cola.

· Data 1 (Vídeo): es una cola de alta prioridad y retardo mínimo, y se envían a esta cola datos urgentes como vídeo.

· Data 2 (Best Effort): es una cola de retraso, rendimiento y prioridad media, y la mayoría de los datos IP tradicionales se envían a esta cola.

· Data 3 (Fondo): es la cola de menor prioridad pero con un alto rendimiento. Los datos que no son sensibles al tiempo pero que requieren un rendimiento máximo se envían a esta cola.

Paso 3. La tabla EDCA de WAP tiene los siguientes parámetros que se pueden configurar cuando se elige Personalizado en el paso 2.

· Espacio entre tramas de arbitraje: es el tiempo de espera para las tramas de datos. Introduzca el tiempo de espera medido en función del tiempo de ranura en el campo Arbitration Inter-Frame Space (Espacio entre fotogramas de arbitraje). El tiempo de la ranura es la cantidad de tiempo que un dispositivo espera antes de retransmitir los datos. Los valores están comprendidos entre 1 y 255.

· Ventana de contención mínima: es la entrada del método que determina el tiempo de espera de la interrupción inicial. Elija el tiempo de espera en la lista desplegable Ventana de contención mínima. Este tiempo mínimo se utiliza como límite superior para el número aleatorio generado. Si el tiempo de espera expira antes de que se envíe la trama de datos, el valor se incrementa hasta que alcanza la ventana de contención máxima. Los valores son 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511 o 1024 segundos.

· Ventana de contención máxima: este es el valor de tiempo para duplicar el valor de backoff aleatorio. Elija el tiempo de espera en la lista desplegable Ventana de contención máxima. Si la trama de datos no se envía dentro del valor de retraso máximo, hay algunos intentos más para que la trama de datos se envíe. Si la trama de datos no se envía después de varios intentos, la trama de datos se descarta. Los valores son 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511 o 1024 segundos.

· Ráfaga máxima: se aplica al tráfico que fluye solamente desde el dispositivo WAP a la estación cliente. Es la longitud de ráfaga máxima permitida para los paquetes sin información de encabezado. Los valores están comprendidos entre 0 y 999.

Paso 4. (Opcional) La tecnología multimedia Wi-Fi (WMM) controla el flujo de tráfico desde el dispositivo WAP a la estación y también el flujo de tráfico desde la estación cliente al dispositivo WAP. Para activar las extensiones WMM, marque la casilla de verificación Wi-Fi Multimedia (WMM).

Ahorro de tiempo: si WMM no está activado, vaya directamente al paso 6.

Paso 5. La tabla EDCA de la estación tiene los siguientes parámetros que se pueden configurar si se elige Personalizado en el paso 2.

· Espacio entre tramas de arbitraje: es el tiempo de espera para las tramas de datos. Introduzca el tiempo de espera medido en función del tiempo de ranura en el campo Arbitration Inter-Frame Space. El tiempo de la ranura es la cantidad de tiempo que un dispositivo espera antes de retransmitir los datos. Los valores están comprendidos entre 1 y 255.

· Ventana de contención mínima: es la entrada del método que determina el tiempo de espera de la interrupción inicial. Elija el tiempo de espera en la lista desplegable Ventana de contención mínima. Este tiempo mínimo se utiliza como límite superior para el número aleatorio generado. Si el tiempo de espera expira antes de que se envíe la trama de datos, el valor se incrementa hasta que alcanza la ventana de contención máxima. Los valores son 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511 o 1024 segundos.

· Ventana de contención máxima: valor de tiempo utilizado para duplicar el valor de retraso aleatorio. Elija el tiempo de espera en la lista desplegable Ventana de contención máxima. Si la trama de datos no se envía dentro del valor de retraso máximo, hay algunos intentos más para que la trama de datos se envíe. Si la trama de datos no se envía después de varios intentos, la trama de datos se descarta. Los valores son 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511 o 1024 segundos.

· Límite TXOP: tráfico del cliente al dispositivo WAP. La oportunidad de transmisión (TXOP) es el intervalo de tiempo durante el cual la estación cliente tiene derecho a iniciar la transmisión desde el medio inalámbrico al punto de acceso unificado. Los valores están comprendidos entre 1 y 65535.

Paso 6. (Opcional) Para habilitar el dispositivo WAP de modo que no reconozca las tramas de paquete y utilice QoSNoAck como valor de clase de servicio, active la casilla de verificación No Acknowledgement.

Paso 7. (Opcional) Para habilitar la entrega automática de ahorro de energía (ASPD), que es un método de administración de energía que se recomienda cuando los teléfonos VoIP acceden a la red a través del dispositivo WAP, active la casilla de verificación Entrega automática de ahorro de energía no programada.

Paso 8. Click Save.