Objetivo

El punto de acceso se puede administrar a través de conexiones HTTP y HTTP Secure (HTTPS) cuando se configuran los servidores HTTP/HTTPS. El protocolo de transferencia de hipertexto seguro (HTTPS) es un protocolo de transferencia más seguro que HTTP. Algunos exploradores web utilizan HTTP mientras que otros utilizan HTTPS. Un punto de acceso debe tener un certificado SSL válido para utilizar el servicio HTTPS. Un certificado SSL es un certificado firmado digitalmente por una autoridad certificadora que permite al navegador web tener una comunicación cifrada segura con el servidor web.

En este artículo se explica cómo configurar el servicio HTTP/HTTPS en los puntos de acceso WAP121 y WAP321.

Dispositivos aplicables

· WAP121

· WAP321

Versión del software

•1.0.3.4

Servicio HTTP/HTTPS

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > HTTP/HTTPS Service. Se abre la página Servicio HTTP/HTTPS:

Paso 2. Introduzca el número máximo de sesiones web que incluye la sesión HTTP y HTTPS que se utilizará al mismo tiempo en el campo Número máximo de sesiones. Se crea una sesión cada vez que un usuario inicia sesión en el dispositivo. Si se alcanza la sesión máxima, se rechaza al siguiente usuario que intente iniciar sesión en el dispositivo con el servicio HTTP o HTTPS.

Paso 3. Introduzca el tiempo máximo en minutos que un usuario inactivo permanecerá conectado a la interfaz web AP en el campo Tiempo de espera de sesión.

Paso 4. Marque la casilla de verificación Enable en el campo HTTP Server para habilitar el acceso web a través de HTTP.

Nota: Si el servidor HTTP está desactivado, se desconectarán las conexiones actuales que utilicen HTTP.

Paso 5. Introduzca el número de puerto que se utilizará para las conexiones HTTP en el campo Puerto HTTP. El número de puerto va de 1025 a 65535.

Paso 6. (Opcional) Para redirigir los intentos de acceso HTTP de administración en el puerto HTTP al puerto HTTPS, marque la casilla de verificación Redirigir HTTP a HTTPS. Este campo sólo está disponible cuando el acceso HTTP está desactivado.

Paso 7. Marque la casilla de verificación Enable del servidor HTTPS para habilitar el acceso web a través de HTTPS.

Nota: Si el servidor HTTPS está desactivado, se desconectarán las conexiones actuales que utilicen HTTPS.

Paso 8. Introduzca el número de puerto que se utilizará para las conexiones HTTPS en el campo Puerto HTTPS. El número de puerto va de 1025 a 65535.

Paso 9. Haga clic en Guardar para guardar la configuración.

Generación de un certificado SSL

La generación de un nuevo certificado HTTP SSL para el servidor web seguro se debe realizar después de que el AP haya adquirido una dirección IP. Esto asegura que el nombre común para el certificado coincida con la dirección IP del AP. La generación de un nuevo certificado SSL reinicia el servidor web seguro. La conexión segura no funciona hasta que se acepte el nuevo certificado en el navegador. Siga los pasos que se indican a continuación para generar el certificado SSL.

Paso 1. Haga clic en Generar para generar un nuevo certificado SSL. Aparece el mensaje de alerta.

Paso 2. Haga clic en Aceptar para continuar con la generación del certificado SSL.

El área Estado del archivo de certificado SSL muestra la siguiente información:

· archivo de certificado presente: indica si el archivo de certificado SSL HTTP está presente o no. El valor predeterminado es No.

Fecha de vencimiento · certificado: muestra la fecha de vencimiento del certificado HTTP SSL.

Nombre común · emisor de certificados: muestra el nombre común del emisor del certificado.

Descargue el certificado SSL

Paso 1. Haga clic en el archivo de certificado SSL correspondiente desde el botón de opción Download Method (Método de descarga) en el área Download SSL Certificate (Del dispositivo al equipo).

· HTTP/HTTPS: haga clic en este botón de opción si el certificado SSL se va a descargar de un servidor web.

· TFTP: haga clic en este botón de opción si el certificado SSL se va a descargar de un servidor TFTP.

Vaya al paso 4 si se ha hecho clic en HTTP/HTTPS en el paso anterior.Nota:

Paso 2. Si se hace clic en TFTP en el Paso 2, introduzca el nombre de archivo en el campo Nombre de archivo.

Paso 3. Ingrese la dirección del servidor TFTP en el campo TFTP Server IPv4 Address .

Paso 4. Haga clic en Download para descargar el archivo de certificado.

Cargar el certificado SSL

Siga los pasos que se indican a continuación para cargar el certificado SSL.

Paso 1. Haga clic en el botón de opción Cargar método en el área Cargar certificado SSL (de PC a dispositivo).

· HTTP/HTTPS: haga clic en este botón de opción si el certificado SSL se va a cargar con un servidor web.

· TFTP: haga clic en este botón de opción si el certificado SSL se va a cargar con un servidor TFTP.

Vaya al paso 4 si se hace clic en TFTP en el paso anterior.Nota:

Paso 2. Si se hace clic en HTTP/HTTPS, haga clic en Elegir archivo o Examinar según su navegador para buscar el archivo.

Paso 3. Haga clic en Cargar para cargar el archivo seleccionado. Omita los últimos pasos ya que estos pasos sólo se aplican al TFTP.

Paso 4. Si se hace clic en TFTP en el Paso 2, introduzca el nombre de archivo en el campo Nombre de archivo.

Paso 5. Ingrese la dirección del servidor TFTP en el campo TFTP Server IPv4 Address .

Paso 6. Haga clic en Cargar para cargar el archivo de certificado.