Objetivo

En SNMP, la Base de información de administración (MIB) es una base de datos de información jerárquica que contiene una lista de ID de objetos de administración (OID) compatibles con el sistema. MIB se organiza en una estructura similar a un árbol. Un subárbol del árbol de nombres de objetos administrados es un subárbol de vistas. Una vista MIB es una combinación de un conjunto de subárboles de vista o una familia de subárboles de vista. Las vistas MIB se crean para controlar el rango OID al que pueden acceder los usuarios SNMPv3. La configuración de las vistas SNMPv3 es esencial para restringir el acceso de un usuario únicamente a la MIB limitada. Los WAP pueden tener hasta dieciséis vistas, incluidas las dos vistas predeterminadas.

En este artículo se explica cómo configurar las vistas SNMP en los puntos de acceso Cisco WAP121 y WAP321.

Dispositivos aplicables

· WAP121

· WAP321

Versión del software

•1.0.3.4

Configuración de la vista SNMP

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija SNMP > Views. Se abre la página Vistas:

De forma predeterminada, las opciones view-none y view-all se crean y no se pueden eliminar.Nota:

Paso 2. Haga clic en Agregar para agregar una nueva vista SNMP.

Paso 3. Active la casilla de verificación correspondiente a la vista recién creada.

Paso 4. Haga clic en Editar para habilitar los campos para introducir la información correspondiente.

Paso 5. Introduzca un nombre para identificar la nueva vista MIB en el campo View Name (Nombre de la vista). Los nombres de las vistas pueden contener hasta 32 caracteres alfanuméricos.

Paso 6. Elija un tipo para el subárbol de vista nuevo de la lista desplegable Tipo. Las opciones disponibles son:

· Incluir: esta opción incluye el subárbol de vista o la familia de subárboles de la vista MIB.

· Excluir: esta opción excluye el subárbol de vista o la familia de subárboles de la vista MIB.

Paso 7. Introduzca una cadena de OID para el nuevo subárbol para incluirla o excluirla de la vista en el campo OID. Por ejemplo, si desea especificar el subárbol del sistema, introduzca 1.3.6.1.2.1.1. Cada número se utiliza para localizar información y cada número corresponde a una rama específica del árbol OID. Los OID son identificadores únicos de objetos administrados en la jerarquía MIB. Los ID de objeto MIB de nivel superior pertenecen a organizaciones de estándares diferentes, mientras que los ID de objeto de nivel inferior son asignados por organizaciones asociadas. Los proveedores pueden definir las sucursales privadas para incluir objetos administrados para sus propios productos. Los archivos MIB asignan números OID a un formato legible por personas. Para traducir el número OID al nombre del objeto, haga clic aquí.

Paso 8. Introduzca una máscara OID en el campo Máscara. El campo de máscara se utiliza para controlar los elementos del subárbol OID que se deben considerar relevantes cuando se determina la vista en la que se encuentra un OID y el máximo es de 47 caracteres de longitud. El formato es de 16 octetos de longitud y cada octeto contiene 2 caracteres hexadecimales separados por un punto o dos puntos. Para determinar la máscara, cuente el número de elementos OID y establezca ese número de bits en uno. En este campo sólo se aceptan formatos hexadecimales. Considere el ejemplo OID 1.3.6.1.2.1.1, tiene siete elementos, por lo que si establece siete 1s consecutivos seguidos de un cero en el primer octeto y todos ceros en el segundo, obtiene FE.00 como la máscara.

Paso 9. Haga clic en Guardar para guardar esta configuración.

Paso 10. (Opcional) La tabla Vistas SNMPv3 muestra los grupos actuales configurados en el punto de acceso. Para quitar una vista de la lista, active la casilla de verificación correspondiente y haga clic en Eliminar.