Objetivo

El protocolo simple de administración de red (SNMP) se utiliza para administrar los dispositivos de red. Ayuda a mantener un registro de las actividades de varios dispositivos en la red, lo que le ayuda a encontrar el punto de problema en la red cuando es necesario. El modelo de seguridad basado en el usuario de SNMPv3 permite separar los dispositivos en grupos de usuarios, asignarles varias credenciales de seguridad y, por lo tanto, controlar la autorización de la operación de administración. En este artículo se explica cómo configurar la configuración de usuario del protocolo simple de administración de red (SNMP) en los puntos de acceso WAP121 y WAP321.

Dispositivos aplicables

· WAP121

· WAP321

Versión del software

•1.0.3.4

Configuración del usuario SNMP

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija SNMP > Users. Se abre la página Usuarios:

Paso 2. Haga clic en Agregar para agregar un nuevo usuario.

La página de configuración del usuario en los puntos de acceso WAP121 y WAP321 permite crear hasta ocho usuarios nuevos.Nota:

Paso 3. Marque la casilla de verificación correspondiente al nuevo usuario en función de la cual puede proporcionar la autenticación y el cifrado a cada persona.

Paso 4. Haga clic en Editar para introducir la información requerida.

Paso 5. Introduzca el nombre de usuario del nuevo usuario SNMP en el campo User Name (Nombre de usuario). Puede contener hasta 32 caracteres alfanuméricos.

Paso 6. Elija un grupo para el usuario en la lista desplegable Grupo. Las opciones disponibles son:

· de sólo lectura (RO): este grupo permite que un usuario solo vea la configuración.

· Read and Write (RW): este grupo permite al usuario ver la configuración y realizar los cambios necesarios en ella.

Para crear más grupos, consulte el artículo Nota:Configuración de grupo SNMP en los puntos de acceso WAP121 y WAP321.

Paso 7. Elija el tipo de autenticación para el usuario en la lista desplegable Tipo de autenticación. Si desea utilizar una contraseña para fortalecer la autenticación, elija MD5. MD5 es una función hash que produce un valor hash de 128 bits para la contraseña; de lo contrario, elija Ninguno. Omita el paso 8 si ha seleccionado Ninguno.

Paso 8. Introduzca la frase de paso de autenticación asociada para el usuario en el campo Frase de paso de autenticación si selecciona MD5 en el paso 7. Esta es la contraseña SNMP que debe configurarse para autenticar los dispositivos para que se conecten entre sí. La frase de paso debe coincidir en ambos dispositivos. La frase de paso puede tener una longitud de 8 a 32 caracteres.

Paso 9. El punto de acceso proporciona el cifrado de los datos con el algoritmo de cifrado DES. Elija DES de la lista desplegable Tipo de cifrado para proporcionar cifrado en la red si desea utilizar la autenticación DES en solicitudes SNMPv3; de lo contrario, elija Ninguno. Omita el paso 10 si ha seleccionado Ninguno.

Paso 10. Si ha elegido DES en el paso anterior, introduzca la frase de contraseña de cifrado asociada para el usuario en el campo Encryption Pass Phrase (Frase de paso de cifrado). Esto se utiliza para cifrar los datos enviados a los otros dispositivos de la red. Esta contraseña también se utiliza para descifrar los datos del otro extremo. La frase de contraseña debe coincidir en los dispositivos que se comunican. La frase de paso puede tener una longitud de 8 a 32 caracteres.

Paso 11. Haga clic en Guardar para guardar este usuario.

Paso 12. (Opcional) La tabla Usuarios de SNMPv3 muestra los usuarios actuales configurados en el punto de acceso. Para quitar un usuario de la lista, active la casilla de verificación del usuario que desea quitar, haga clic en Eliminar y haga clic en Guardar.