Objetivo

El aumento de la complejidad de las contraseñas disminuye el riesgo de que se produzca una brecha en la seguridad. Los hackers suelen poder descifrar una contraseña de menos de 8 caracteres en pocas horas. Por lo tanto, es vital que utilice contraseñas largas con una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos.

En este artículo se explica la configuración de la complejidad de las contraseñas en los puntos de acceso WAP121 y WAP321.

Dispositivos aplicables

· WAP121

· WAP321

Versión del software

•1.0.3.4

Configuración de Complejidad de Contraseña

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Seguridad del sistema > Complejidad de contraseña. Se abre la página Complejidad de Contraseña:

Paso 2. Marque Enable en el campo Password Complexity para habilitar la complejidad de la contraseña.

Paso 3. Elija el número mínimo adecuado de clases de caracteres en la lista desplegable Password Minimum Character Class. Las cuatro clases de caracteres posibles son letras mayúsculas, letras minúsculas, números y los caracteres especiales disponibles en un teclado estándar.

Paso 4. (Opcional) Marque Enable en el campo Password Different From Current (Contraseña distinta de la actual) para solicitar que introduzca una contraseña diferente cuando caduque la contraseña actual. Si está desactivada, puede volver a introducir la misma contraseña que utilizó anteriormente.

Paso 5. Introduzca el número máximo de caracteres para una contraseña en el campo Maximum Password Length (Longitud máxima de contraseña). El intervalo es de 64 a 80.

Paso 6. Introduzca el número mínimo de caracteres que puede tener una contraseña en el campo Longitud mínima de contraseña. El intervalo es de 0 a 32.

Paso 7. (Opcional) Marque Enable en el campo Password Aging Support para que la contraseña caduque después de un tiempo determinado.

Paso 8. Si ha activado la compatibilidad con la caducidad de contraseñas en el paso anterior, introduzca el número de días hasta que caduque una contraseña en el campo Tiempo de caducidad de contraseñas. El rango es de 1 a 365 días.

Paso 9. Haga clic en Guardar para guardar la configuración.