Objetivo

Las cuentas de usuario permiten que varias personas accedan al dispositivo a la vez, pero solo el administrador puede tener todos los privilegios, como permisos de lectura y escritura, mientras que el resto de usuarios solo tienen permisos de lectura. Con esto, puede permitir que las personas vean la configuración del dispositivo sin el riesgo de cambios no aprobados en la configuración real.Los permisos de lectura ayudan a comprender las configuraciones en el dispositivo para que sea más fácil solucionar problemas de la red. En este artículo se explica cómo crear varias cuentas de usuario en WAP121 y WAP321.

Nota: Para administrar la complejidad de las contraseñas para los usuarios, puede consultar el artículo Configuración de la complejidad de las contraseñas en los puntos de acceso Cisco WAP121 y WAP321.

Dispositivos aplicables

· WAP121

· WAP321

Versión del software

•1.0.3.4

Administración de cuentas de usuario

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > User Accounts. Se abre la página Cuentas de usuario:

Si desea crear un nuevo usuario, vaya a Agregar nuevas cuentas de usuario.

Si desea editar o eliminar un usuario de las cuentas de usuario, vaya a Editar/Eliminar cuentas de usuario.

Agregar nuevas cuentas de usuario

Paso 1. Haga clic en Agregar para crear un nuevo usuario.

Nota: "cisco" es el usuario preconfigurado y tiene acceso de lectura y escritura. Se recomienda cambiar el nombre de usuario y la contraseña predeterminados. Todos los demás usuarios tienen acceso de solo lectura.

Paso 2. Marque la casilla de verificación situada a la izquierda del nombre de usuario si desea configurar la nueva cuenta de usuario.

Paso 3. Haga clic en Editar para editar las propiedades del nuevo usuario creado.

Paso 4. Introduzca el nuevo nombre de usuario en el campo de entrada Nombre de usuario, con el nombre de usuario introducido, los usuarios podrán iniciar sesión en el dispositivo. Esto permite que varias personas accedan al dispositivo a la vez. El nombre de usuario debe tener entre 1 y 32 caracteres alfanuméricos y no se permiten caracteres especiales.

Paso 5. Introduzca la nueva contraseña y confírmela en los campos New Password (Nueva contraseña) y Confirm New Password (Confirmar nueva contraseña), respectivamente. La contraseña debe tener más de 8 caracteres y menos de 64 caracteres.

El medidor de seguridad de contraseña proporciona información sobre la seguridad de la contraseña introducida. El color indica la seguridad de la contraseña. Por ejemplo, si es de color verde, la contraseña es segura, pero de color rojo significa que la contraseña es débil. Fuerte y débil indica la complejidad de la contraseña.

Paso 6. Haga clic en Guardar para guardar los cambios realizados en las cuentas de usuario.

Editar/Eliminar cuentas de usuario

Paso 1. Marque la casilla de verificación situada a la izquierda del usuario que desea editar o eliminar.

Si desea eliminar la cuenta de usuario de la tabla Cuenta de usuario, siga la sección Eliminar cuenta de usuario.

Editar cuenta de usuario

Paso 1. Haga clic en Editar para editar la cuenta de usuario deseada desde la Tabla de cuentas de usuario.

Paso 2. Introduzca los cambios que desee en los campos Nombre de usuario, Nueva contraseña y Confirmar nueva contraseña para el usuario correspondiente.

Paso 3. Haga clic en Guardar para guardar todos los cambios realizados en la Tabla de cuentas de usuario.

Eliminar cuenta de usuario

Paso 1. Haga clic en Eliminar para eliminar la cuenta de usuario deseada de la tabla Cuenta de usuario.

Paso 2. Haga clic en Guardar para guardar todos los cambios realizados en la tabla Cuenta de usuario.