Objetivo

El resumen del sistema permite al usuario conocer la información básica sobre los puntos de acceso, como la descripción del modelo de hardware, la versión de software y el tiempo de actividad del sistema, de modo que sea fácil encontrar una solución en caso de fallo o mal funcionamiento del dispositivo. Las estadísticas de red permiten al usuario ver información básica sobre los servicios operados por el punto de acceso y el protocolo que utiliza el servicio. Este artículo ayuda a ver el estado de las estadísticas de red y ayuda a ver el estado de resumen del sistema en los puntos de acceso Cisco WAP121 y WAP321.

Dispositivos aplicables

· WAP121

· WAP321

Versión del software

•1.0.3.4

Estado de resumen del sistema

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Status and Statistics > System Summary. Se abre la página Resumen del sistema:

La siguiente información se muestra en el área Resumen del sistema:

· PID VID: muestra el identificador de producto (PID) y el identificador de versión (VID) del punto de acceso.

Número de serie ·: muestra el número de serie del punto de acceso.

Dirección MAC de · base: muestra la dirección MAC del punto de acceso.

Versión · firmware: muestra la versión actual del firmware del punto de acceso.

Suma de comprobación MD5 del firmware ·: muestra la suma de comprobación de Message Digest 5 (MD5) del firmware actual. Esta suma de comprobación es el valor hash que se crea después de que finaliza la actualización del firmware. Esto se crea para verificar con el valor hash de suma de comprobación proporcionado por el sitio web desde el que se descargó el firmware. Si los valores hash coinciden, significa que el firmware se descargó correctamente. El número MD5 se utiliza para verificar la integridad del firmware.

Nombre de host ·: muestra el nombre de host asignado al dispositivo.

· Tiempo de actividad del sistema: muestra el tiempo en días, horas y minutos que el punto de acceso ha estado en funcionamiento continuo desde el último reinicio.

· hora del sistema: muestra la hora actual del sistema.

Fuente de alimentación ·: muestra la fuente de alimentación del dispositivo; por ejemplo, si la fuente de alimentación del dispositivo es el switch, se muestra como PoE.

La siguiente información se muestra en la tabla de servicio TCP/UDP:

· servicio: muestra el nombre disponible del servicio.

Protocolo ·: muestra el protocolo de capa de transporte utilizado por el servicio.

· dirección IP local: muestra la dirección IP del dispositivo de red que corresponde al servicio conectado. El valor All (Todos) indica que cualquier dirección IP del dispositivo puede utilizar este servicio.

· puerto local: muestra el número de puerto local del servicio asignado. El número de puerto se utiliza para recibir solicitudes de conexión.

· dirección IP remota: muestra la dirección IP del host remoto que corresponde al servicio conectado. El valor All (Todos) significa que todos los hosts remotos de esa red pueden utilizar el servicio.

· puerto remoto: muestra el número de puerto local del host remoto asociado al servicio.

· Estado de conexión: muestra el estado de conexión del protocolo que utiliza el servicio. Los estados de conexión de TCP son:

- Escucha: indica que el servidor está listo para aceptar solicitudes de conexión, espera para detectar la solicitud de conexión.

- Activo: indica que una sesión de conexión está activa y que los paquetes se están transmitiendo y recibiendo.

- Establecido: indica que se ha establecido una conexión entre el cliente y el servidor.

- Tiempo de espera: indica el tiempo de espera para que el host remoto reciba el reconocimiento enviado por el servidor para la solicitud de finalización de la conexión.

Nota: Para UDP, sólo se muestran las conexiones en estado Activo.

Paso 2. (Opcional) Haga clic en Actualizar para actualizar la pantalla y mostrar la información más actualizada.