Objetivo

Los eventos del sistema son actividades del sistema que pueden requerir atención y las acciones necesarias que se deben realizar para ejecutar el sistema sin problemas y evitar errores. Estos eventos se registran como registros. Para notificar al personal responsable de modo que pueda tomar las medidas necesarias cuando se produzca un evento, los registros se pueden enviar a través de alertas de correo electrónico. Este documento explica la configuración de alertas de correo electrónico para enviar mensajes de alerta urgentes y no urgentes por correo electrónico para eventos como avisos, emergencias y advertencias en los puntos de acceso WAP121 y WAP321.

Dispositivos aplicables

· WAP121

· WAP321

Versión del software

•1.0.3.4

Configuración de alerta de correo electrónico

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Email Alert. Se abre la página Alerta de correo electrónico:

Configuración global

Paso 2. Marque Enable en el campo Administrative Mode para habilitar la función de alerta de correo electrónico globalmente.

Paso 3. En el campo Dirección de correo electrónico de origen, introduzca la dirección de correo electrónico que se mostrará como remitente de la alerta de correo electrónico. La dirección de correo electrónico puede tener 255 caracteres.

Paso 4. En el campo Duración del registro, introduzca el tiempo (en minutos) con el que deben enviarse las alertas de correo electrónico a las direcciones de correo electrónico configuradas. El intervalo es de 30 a 140 minutos y el valor predeterminado es 30 minutos.

Paso 5. En la lista desplegable Gravedad del mensaje programado, elija el tipo de mensaje adecuado que se enviará a las direcciones de correo electrónico configuradas, como emergencia, alerta, crítico, error, advertencia, aviso, información o depuración. Estos mensajes se envían cada vez que caduca la duración del registro.

· Ninguno: no se envían mensajes de gravedad.

· Emergencia: este tipo de mensaje se envía al usuario cuando el dispositivo se encuentra en una situación crítica y se requiere atención inmediata.

· Alerta: este tipo de mensaje se envía al usuario cuando se produce cualquier acción distinta de la configuración normal.

· Crítico: este tipo de mensaje se envía al usuario cuando hay una situación en la que un puerto está inactivo o el usuario no puede acceder a la red. Se requiere una acción inmediata

· Error: este tipo de mensaje se envía al usuario cuando hay un error de configuración.

· Advertencia: este tipo de mensaje se envía al usuario cuando otro usuario intenta acceder a las áreas no restringidas.

· Aviso: este tipo de mensaje se envía al usuario cuando hay cambios de baja prioridad en la red.

· Información: este tipo de mensaje se envía al usuario para describir cómo se comporta la red.

· Depuración: este tipo de mensaje se envía al usuario con los registros del tráfico de red.

Paso 6. En la lista desplegable Gravedad del mensaje urgente, elija el tipo de mensaje urgente apropiado que se enviará a las direcciones de correo electrónico configuradas, como emergencia, alerta, crítico, error, advertencia, aviso, información o depuración. Estos mensajes se envían inmediatamente.

Nota: Si la opción está establecida en Ninguno, no se envía ningún mensaje de gravedad.

Configuración del servidor de correo

Paso 7. Introduzca el nombre de host válido del servidor de correo o la dirección IP en el campo Dirección/Nombre IPv4 del servidor.

Paso 8. Elija el modo de seguridad en la lista desplegable Data Encryption (Encriptación de datos). Las opciones disponibles son:

· TLSv1 (Transport Layer Security versión 1): es un protocolo criptográfico que proporciona seguridad e integridad de datos para la comunicación a través de Internet.

· Abierto: es el protocolo de cifrado predeterminado, pero no tiene medidas de seguridad para mantener los datos seguros.

Paso 9. Introduzca el número de puerto del servidor de correo en el campo Puerto. Es un número de puerto de salida que se utiliza para enviar correos electrónicos. El intervalo de números de puerto válido es de 0 a 65535 y el valor predeterminado es 25 para SMTP (protocolo simple de transferencia de correo), que es un estándar para el correo electrónico.

Nota: Si selecciona la opción Open data encryption (Abrir cifrado de datos) en el paso 8, vaya directamente al paso 12.

Paso 10. Introduzca el nombre de usuario para la autenticación en el campo Nombre de usuario.

Paso 11. Introduzca la contraseña para la autenticación en el campo Contraseña.

Configuración de mensajes

Paso 12. Introduzca las direcciones de correo electrónico necesarias en los campos A E-mail Address 1, 2, 3 (A-mail Address 1, 2, 3) a las que se deben enviar los mensajes de alerta de correo electrónico.

Nota: Según los requisitos, puede introducir valores en todos los campos Dirección de Correo Electrónico de Destino o introducir sólo una dirección de correo electrónico y dejar el resto en blanco.

Paso 13. Introduzca el asunto del correo electrónico en el campo Asunto del correo electrónico. El asunto puede tener hasta 255 caracteres alfanuméricos.

Paso 14. Haga clic en Test Mail para validar las credenciales configuradas del servidor de correo. Esto envía un correo electrónico a las direcciones de correo electrónico configuradas para verificar que la configuración funciona.

Paso 15. Haga clic en Guardar para guardar la configuración.