Objetivo

En este artículo se explica el patrón de LED para un arranque normal en los puntos de acceso (AP) Cisco Business Wireless 150AX. Estos AP utilizan la tecnología Wi-Fi 6 más reciente.

Dispositivos aplicables | Versión del firmware

- AP CBW150AX |10.2.2.0

- CBW151AXM Mesh Extender | 10.2.2.0

Introducción

La nueva función principal de esta serie de puntos de acceso inalámbricos empresariales de Cisco es la implementación de 802.11ax, mediante Wi-Fi 6.  Estos nuevos puntos de acceso proporcionan un rendimiento mejorado al aumentar la eficacia de la red y su capacidad para gestionar un mayor número de dispositivos.

Estos AP tardarán varios minutos en cargarse, así que tenga paciencia.

Estos AP no son compatibles con las series CBW anteriores que incluyen 140AC, 145AC y 240AC AP, o los 141ACM, 142ACM y 143ACM Mesh Extenders.

CBW150AX LED Inicio normal

Fase de arranque

Color del LED

Progreso

1

Blanco

Cable PoE conectado

2

Verde intermitente

Inicio inicial

3

Rojo, verde, apagado

Radio inicializada y en espera en IP de link ascendente

4

Verde, rojo, apagado

IP de enlace ascendente inicializada, CAPWAP inicializada, detección de red existente.

5

Azul intermitente

La versión del firmware no coincide, se carga el nuevo firmware y se reiniciará. Este paso se omite si no es necesario.

6

Verde fijo

CAPWAP inicializado y arrancado. Se unió a la red. No hay clientes conectados.

7

Azul fijo

Al menos un cliente se conectó al AP.

CBW151AXM LED Inicio normal

Fase de arranque

Color del LED

Progreso

1

Blanco

Cable PoE conectado

2

Verde intermitente

Inicio inicial

3

Rojo, verde, apagado

Encendido inicial. Iniciando malla y buscando padre.

4

Verde, rojo, apagado

IP asignada. CAPWAP Inicializado

5

Azul intermitente

Combinado principal, comprobación y actualización de la versión del firmware (si es necesario).

6

Verde fijo

La versión AP de malla coincidió. Se unió al AP primario. No hay clientes conectados.

7

Azul fijo

Al menos un cliente se conectó al AP.