Objetivo

El objetivo de este artículo es mostrarle cómo configurar los parámetros de syslog para puntos de acceso (AP) individuales o extensores de malla (ME) en dispositivos Cisco Business Wireless (CBW).

Dispositivos aplicables | Versión de software

- CBW140 | 10.8.1.0 (Descargar la última versión)

- CBW145 | 10.8.1.0 (Descargar la última versión)

- CBW240 | 10.8.1.0 (Descargar la última versión)

Introducción

En su red, los mensajes de registro de mensajes del sistema o de registro del sistema se generan en los dispositivos de Cisco siempre que se produce un evento. La función Syslog registra los eventos del sistema en un servidor remoto denominado servidor Syslog. Cada mensaje de Syslog contiene detalles de ese evento que pueden ayudarle a usted o a su administrador a resolver problemas de red.

En la versión 10.8.1.0 del firmware de CBW, ahora puede configurar AP y ME individuales para enviar sus archivos de registro a un servidor syslog. Esto podría ser útil al rastrear un problema que parece estar afectando a un AP o ME específico.

Consulte Configuración de registros de mensajes del sistema (Syslogs) en una red CBW para establecer y revisar el registro en una red CBW.

Configuración de Syslog de AP individual

Paso 1

Inicie sesión en el punto de acceso principal.

Paso 2

Vaya a Monitoring > Network Summary > Access Points.

Paso 3

Podrá ver la lista de AP y ME que funcionan actualmente en la implementación. Haga clic en el AP/ME específico que desea configurar. En este ejemplo, se selecciona CBW140-1.

Paso 4

Desplácese hacia abajo y haga clic en la pestaña Syslog.

Paso 5

Configure la dirección IP del servidor Syslog, el nivel de registro y si el registro está o no habilitado. Haga clic en Apply (Aplicar).

El servidor syslog sólo se puede configurar por dirección IP y no por nombre de host de nombre de dominio completo (FQDN).

Conclusión

¡Es tan simple como eso! Ha configurado correctamente la función Syslog de un AP individual en su red CBW.

Si está buscando más artículos sobre CBW, haga clic en cualquiera de las etiquetas a continuación!

Preguntas Frecuentes             Radius             Actualización del firmware             RLAN             Perfiles de aplicación             Perfiles de clientes             Herramientas de AP principal             Umbrella             Usuarios de WLAN             Registro             Modelado de tráfico             Pícaros             Interferentes             Administración de la Configuración             Modo de malla de configuración de puerto             Bienvenido a CBW Mesh Networking             Red de invitados mediante autenticación de correo electrónico y cuentas RADIUS             Resolución de problemas             Uso de un router Draytek con CBW