Objetivo

Hay disponible un kit de espaciador adicional para el punto de acceso de malla Cisco Business Wireless 145AC. En este artículo se explica el uso, el número de modelo y las especificaciones.

Dispositivos aplicables | Versión del firmware

- CBW 145AC (Ficha técnica) | 10.4.1.0 (Descargar última)

Introducción

Si desea crear espacio entre el punto de acceso y la superficie de montaje, hay disponible un kit. Este kit permite llegar al puerto Power over Ethernet (PoE) a través de un cable puente (incluido) conectado al puerto de transferencia. El kit de espaciador está disponible bajo el Id. de pieza AIR-AP1815W-KIT=.

Kit de espaciador para el CBW145AC

Especificaciones del cable del puente

- Tipo: CAT5E

- Longitud: Aproximadamente 65 mm +/- 10 mm

- Anchura: Aproximadamente 4,5 mm

Especificaciones del kit espaciador

Todas las dimensiones están en milímetros.

Conclusión

En este artículo se explican las especificaciones del kit de espaciador opcional 145AC.

Si desea obtener más información sobre su punto de acceso Cisco Business, consulte los siguientes enlaces:

- Hoja de datos del punto de acceso Cisco Business 145AC

- Puerto de transferencia Cisco Business Wireless 145AC