Objetivo

En este artículo se explican las tareas de configuración que pueden interrumpir la conexión inalámbrica en una red Cisco Business Wireless (CBW).

Dispositivos aplicables | Versión del firmware

- CBW 140AC (Ficha técnica) | 10.6.1.0 (Descargar última)

- CBW 145AC (Ficha técnica) | 10.6.1.0 (Descargar última)

- CBW 240AC (Ficha técnica) | 10.6.1.0 (última descarga)

- Extender de malla CBW 141ACM (hoja de datos) | 10.6.1.0 (última descarga)

- Extender de malla CBW 142ACM (hoja de datos) | 10.6.1.0 (última descarga)

- Extender de malla CBW 143ACM (hoja de datos) | 10.6.1.0 (última descarga)

Introducción

Mantener la red en funcionamiento es importante, pero a veces las configuraciones deben cambiar. Esto puede causar una interrupción del servicio.

En las tablas siguientes, se muestra un asterisco (*) cuando es necesario que la interfaz de usuario web esté en la vista de expertos. Para habilitar las opciones Expert View, inicie sesión en la interfaz de usuario web de su CBW Primary AP. Haga clic en las flechas verdes claras en la esquina superior derecha de la interfaz de usuario de la Web para ingresar Expert View.

Tareas de configuración que provocan interrupciones en la red inalámbrica

Las siguientes configuraciones provocarán una breve interrupción del servicio.

Cambio en la configuración

Ubicación en la interfaz de usuario web

Resultado

Edición de la configuración WLAN

Wireless Settings (Parámetros inalámbricos) > WLANs

Los clientes conectados a la WLAN experimentarán una interrupción de la red.

Edición de la configuración de AP

Wireless Settings (Parámetros inalámbricos) > Access Points (Puntos de acceso)

Los clientes conectados al AP experimentarán una interrupción de la red

Habilitación de Fastlane en una WLAN

Wireless Settings > WLANs > Edit WLAN > Traffic Shaping tab

Todas las WLAN (no sólo la que se está editando) se desactivarán y volverán a habilitar después de aplicar la configuración.

Habilitación de Multicast Direct

*Servicios > Transmisión de medios

Todas las WLAN se desactivarán y se volverán a habilitar después de aplicar la configuración.

Cambio de la pertenencia al grupo AP

*Parámetros inalámbricos > Grupos de puntos de acceso

Los clientes conectados al AP experimentarán una interrupción de la red.

Aplicación de una nueva configuración de RF

*Avanzado > Optimización de radiofrecuencia

Todas las WLAN se desactivarán y se volverán a habilitar después de aplicar la configuración.

Asignación de perfil RF para un grupo AP

*Parámetros inalámbricos > Grupos de puntos de acceso > grupo de edición > ficha Perfil de radiofrecuencia

Causará una interrupción momentánea de las WLANs en el Grupo AP.

*Disponible en Vista de expertos solamente.

Cambios de configuración que causan o requieren un reinicio de AP

Las siguientes configuraciones causarán una interrupción del servicio para los clientes con al menos un dispositivo que necesite reiniciar. Si es posible, puede que desee realizar estas tareas cuando la oficina esté cerrada.

Si necesita reiniciar manualmente la IP principal (anotada con **), espere hasta que se completen las actualizaciones. Vaya a Advanced > Primary AP Tools > Restart Primary AP .

Cambio en la configuración

Ubicación en la interfaz de usuario web

Resultado

Activación/desactivación de malla global

Wireless Settings (Parámetros inalámbricos) > Mesh (Malla)

El AP primario no se reiniciará, pero todos los AP subordinados se reiniciarán automáticamente.

Activación/desactivación del acceso del cliente de red de retorno

Wireless Settings (Parámetros inalámbricos) > Mesh (Malla)

Todos los AP se reiniciarán automáticamente.

Actualización de software

Management > Software Update

Todos los AP se reiniciarán automáticamente si se selecciona la casilla de verificación Auto Restart .

**De lo contrario, realice un reinicio manual del AP primario.

El resto de APs se reiniciará automáticamente para cambiar las imágenes de firmware para que coincidan con la versión que se ejecuta en el AP primario.

Intercambiar imagen

Monitoring > Access Points > per AP View > Tools

**Se necesita reiniciar manualmente el AP primario.

Carga del archivo de configuración en el AP principal

Advanced > Primary AP Tools > Configuration Management

El AP primario se reiniciará automáticamente, lo que interrumpirá las conexiones del cliente a ese AP. Otros AP seguirán prestando servicio a los clientes normalmente, pero no pueden producirse nuevas autenticaciones de cliente hasta que el AP primario haya terminado de reiniciarse.

Cambiar el AP primario

Wireless Settings > Access Points > Edit a Primary-CAAP

El AP primario actual se reiniciará automáticamente, interrumpiendo las conexiones a ese AP. El nuevo AP primario iniciará el proceso del controlador virtual para tomar el rol principal AP; las nuevas autenticaciones de cliente no ocurrirán hasta que esto se haga.

Activación/desactivación de autenticación web segura

Management > Access

**Se necesita reiniciar manualmente el AP primario.

Carga del certificado WebAuth/WebAdmin personalizado en el AP principal

Advanced > Primary AP Tools > Upload File

**Se necesita reiniciar manualmente el AP primario.

Movimiento de un Extender de Malla a un nuevo grupo AP

* Parámetros inalámbricos > Puntos de acceso > Grupos

El ampliador de malla se reiniciará automáticamente.

Cambio de la función AP de un AP con capacidad primaria

* Wireless Settings > Access Points > Edit AP > Mesh tab > AP Role

El AP con capacidad primaria se reiniciará automáticamente.

*Disponible en Vista de expertos solamente.

Conclusión

¡Ahí tienes! Ahora conoce algunos cambios de configuración que pueden causar una interrupción del servicio.

¿Desea obtener más información sobre su red CBW? Consulte los siguientes enlaces para obtener más información.

Introducción a la malla             Preguntas frecuentes sobre malla             Decodificador del modelo inalámbrico empresarial de Cisco             Consejos para reiniciar             Restablecer a los valores por defecto de fábrica             Día cero:Configuración mediante aplicaciones/Web             Aplicación móvil frente a interfaz de usuario web             Prácticas recomendadas para una red de malla inalámbrica empresarial de Cisco              Permitir listas              Actualizar software             Familiarícese con la aplicación CBW             Resolución de problemas             Configuración de hora             Resolución de problemas de luz roja             Nombres de grupos de puentes