Objetivo

El objetivo de este documento es resaltar un error temporal en la interfaz de usuario de los productos CBW.

Dispositivos aplicables | Versión del firmware

- 140AC (Ficha técnica) | 10.0.1.0 (Descargar última)

- 145AC (Ficha técnica) | 10.0.1.0 (Descargar última)

- 240AC (Ficha técnica) | 10.0.1.0 (última descarga)

Descripción del error

En algunos exploradores y en algunas sesiones de usuario, las cadenas de texto de la interfaz de usuario se muestran como nombres de variable. Ejemplo a continuación:

Solución de errores

Para solucionar este problema, basta con actualizar la ventana del explorador haciendo clic en el botón Actualizar del explorador. A menudo representado por el icono circular siguiente:

Si tiene problemas para localizar este icono en su navegador, consulte cerca de la barra de URL donde ingresa el nombre del sitio web.

Al actualizar la página, la interfaz de usuario debe corregirse y aparecer de la siguiente manera: