Objetivo

La información del suscriptor se utiliza para saber quiénes son los usuarios en ambos extremos de la línea. Al utilizar esta función, la comunicación entre los dos usuarios resulta más sencilla. En este artículo se explica cómo configurar la información del suscriptor en el adaptador telefónico analógico serie SPA100.

Dispositivos aplicables

· SPA112

· SPA122

Versión del software

· 1.3.2 (2014)

Configuración de información del suscriptor

Paso 1. Inicie sesión en Phone Adapter Configuration Utility y elija Voice > Line1 o Line2. La página Línea 1 se abre:

Nota: La configuración de la información del suscriptor realizada en la Línea 1 es aplicable a la Línea 2.

Paso 2. Introduzca el nombre de la ID de la persona que llama en el campo Nombre mostrado.

Paso 3. Introduzca la ID de usuario en el campo User ID .

Paso 4. Introduzca la contraseña en el campo Password (Contraseña).

Paso 5. (Opcional) Elija Yes en la lista desplegable Use Auth ID para introducir el ID de autenticación y la contraseña para la autenticación SIP. De lo contrario, elija No para utilizar la ID de usuario y la contraseña.

Nota: Si elige No, vaya directamente al paso 7.

Paso 6. Introduzca el ID de autenticación para la autenticación SIP en el campo Auth ID (ID de autenticación).

Paso 7. Introduzca un número en línea de Skype válido en el campo Número en línea residente para que las llamadas realizadas al número de Skype suenen a su teléfono.

Paso 8. Haga clic en Enviar si se han realizado los ajustes recomendados requeridos o haga clic en Actualizar para ver la nueva información requerida.