Objetivo

Las características del producto de un dispositivo son características como tamaño, forma, funciones y capacidades. Es mejor que el usuario revise las especificaciones y funciones del dispositivo para tener una mejor idea de su facilidad de uso. Se puede acceder al SPA122 a través del puerto Ethernet y tiene un router integrado. Se debe acceder al SPA112 a través de DHCP en el puerto de Internet. El objetivo de este documento es explicar las características del producto del adaptador telefónico analógico serie SPA100.

Dispositivos aplicables

Dispositivos aplicables | Versión del firmware

- SPA112 | V 1.3.2(2014) (Descarga más reciente)

- SPA122 | V 1.3.2(2014) (Descarga más reciente)

Características del producto

Panel superior

- Teléfono1/Teléfono2

- Verde fijo: el teléfono analógico no está en uso o está esperando una llamada.

- Verde intermitente lento: el teléfono analógico se utiliza con el SPA.

- Apagado: el puerto no está listo.

- Internet

- Verde intermitente: el teléfono analógico envía o recibe datos a través del puerto Internet (WAN).

- Apagado: el teléfono analógico no tiene acceso a Internet.

- Sistema

- Verde fijo: el dispositivo de la serie SPA100 está listo y ha obtenido una dirección IP.

- Verde intermitente lento: el dispositivo de la serie SPA100 obtiene una dirección IP. De forma predeterminada, utiliza DHCP.

- Verde intermitente rápido: el dispositivo de la serie SPA100 está actualizando su firmware.

- Apagado: la alimentación no se suministra al dispositivo de la serie SPA100 o no puede iniciarse.

Panel posterior

- SPA112

- RESET: Pulse el botón Reset (Reinicio) para reiniciar el dispositivo SPA122. Para restaurarlo a los parámetros predeterminados de fábrica, mantenga pulsado el botón durante 20 segundos.

- PHONE 1 (Teléfono 1), PHONE 2 (Teléfono 2): Conecte un cable telefónico RJ11 desde el puerto PHONE 1 (Teléfono 1) / PHONE 2 (Teléfono 2) a un teléfono analógico. Los puertos telefónicos se pueden configurar para garantizar una conexión adecuada a la red de voz sobre IP.

- INTERNET: conecte un cable Ethernet del puerto INTERNET a un router o dispositivo de red de banda ancha.

- ALIMENTACIÓN DE 5 V CC: conecte el adaptador de corriente del puerto POWER a una toma de corriente.

- SPA122

- RESET: Pulse el botón Reset (Reinicio) para reiniciar el dispositivo SPA122. Para restaurarlo a los parámetros predeterminados de fábrica, mantenga pulsado el botón durante 20 segundos.

- PHONE 1 (Teléfono 1), PHONE 2 (Teléfono 2): Conecte un cable telefónico RJ11 desde el puerto PHONE 1 (Teléfono 1) / PHONE 2 (Teléfono 2) a un teléfono analógico. El puerto telefónico se puede configurar para garantizar una conexión adecuada a la red de voz sobre IP.

- ETHERNET: conecte un cable Ethernet del puerto ETHERNET a un dispositivo LAN de la red.

- INTERNET: conecte un cable Ethernet del puerto INTERNET a un router o dispositivo de red de banda ancha.

- ALIMENTACIÓN DE 5 V CC: conecte el adaptador de corriente del puerto POWER a una toma de corriente.

Para obtener más información sobre el SPA112 y el SPA122, consulte estos documentos:

- Notas de la versión del firmware del adaptador telefónico analógico Cisco Small Business SPA112/SPA122, versión 1.4(1)SR4

- Adaptador telefónico SPA112 de 2 puertos

- Actualización del firmware en SPA112 y SPA122