Objetivo

Los parámetros de Internet ayudan a configurar la conexión a Internet y cómo se conecta un dispositivo a Internet. La configuración de los parámetros de Internet también permite al ISP proporcionar y supervisar la actividad de Internet para garantizar una conexión eficaz. Hay tres tipos de conexiones con las que puede conectar la serie SPA100 a Internet: DHCP, IP estática y PPPoE. De forma predeterminada, la serie SPA100 se conecta a través de DHCP.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar los parámetros de Internet en los adaptadores telefónicos de la serie SPA100.

Dispositivos aplicables

Serie · SPA100

Versión del software

•v1.1.0

Configuración de Internet

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Network Setup > Basic Setup > Internet Settings. Se abre la página Configuración de Internet:

Configuración DHCP (automática)

Paso 1. En la lista desplegable Tipo de conexión, elija Configuración automática - DHCP si el ISP proporciona una dirección IP dinámica.

Paso 2. En el campo Unidad máxima de transmisión (MTU), introduzca la unidad de datos de protocolo más grande (en bytes) posible para la transmisión de red. Los valores posibles son:

· Automático: seleccione esta opción para permitir que el adaptador telefónico analógico (ATA) elija el valor adecuado.

· Manual: seleccione esta opción para introducir el valor. El rango va desde 576 hasta 1500 bytes.

Paso 3. (Opcional) Introduzca el nombre del ATA en el campo Host Name. El valor predeterminado es el número de modelo del dispositivo.

Paso 4. (Opcional) Introduzca el nombre de dominio especificado por el ISP en el campo Nombre de dominio. De lo contrario, deje el campo en blanco.

Paso 5. (Opcional) En el campo DNS Server Order, elija el orden en el que el dispositivo verifica la conexión a Internet. Los valores posibles son:

Manual de ·: el dispositivo verifica la configuración manual de Internet adecuada.

· DHCP - Manual - El dispositivo verifica primero la conexión DHCP y si hay un problema de conectividad verifica la configuración manual de Internet por el usuario.

· Manual - DHCP: el dispositivo verifica primero la configuración manual de Internet por el usuario y en caso de que el problema de conectividad más tarde verifique la conexión DHCP.

Paso 6. (Opcional) Introduzca el DNS primario utilizado por los clientes DHCP en el campo DNS primario.

Paso 7. (Opcional) Introduzca el DNS secundario utilizado por los clientes DHCP en el campo DNS secundario.

Paso 8. Haga clic en Enviar para guardar los parámetros.

Configuración de IP estática

Paso 1. En la lista desplegable Tipo de conexión, elija IP estática si el ISP proporciona una dirección IP estática.

Paso 2. En el campo Dirección IP de Internet, introduzca la dirección IP asignada a su cuenta por el ISP.

Paso 3. En el campo Máscara de subred, introduzca la máscara de subred que el ISP ha asignado a su cuenta.

Paso 4. En el campo Default Gateway, introduzca la dirección IP de la gateway proporcionada por el ISP.

Paso 5. En el campo Maximum Transmission Unit (MTU) , introduzca la unidad de datos de protocolo más grande (en bytes) posible para la transmisión de red. Los valores posibles son:

· Automático: seleccione esta opción para permitir que el adaptador telefónico analógico (ATA) elija el valor adecuado.

· Manual: seleccione esta opción para introducir el valor. El rango va desde 576 hasta 1500 bytes.

Paso 6. (Opcional) Introduzca el nombre del ATA en el campo Host Name. El valor predeterminado es el número de modelo del dispositivo.

Paso 7. (Opcional) Introduzca el nombre de dominio especificado por el ISP en el campo Nombre de dominio. De lo contrario, deje el campo en blanco.

Paso 8. (Opcional) En el campo DNS Server Order, elija el orden en el que el dispositivo verifica la conexión a Internet. Los valores posibles son:

Manual de ·: el dispositivo verifica la configuración manual de Internet adecuada.

· DHCP - Manual - El dispositivo verifica primero la conexión DHCP y si hay un problema de conectividad verifica la configuración de Internet manual por el usuario.

· Manual - DHCP: el dispositivo verifica primero la configuración manual de Internet por el usuario y en caso de que el problema de conectividad más tarde verifique la conexión DHCP.

Paso 9. (Opcional) Introduzca el DNS primario que utilizan los clientes DHCP en el campo DNS primario.

Paso 10. (Opcional) Introduzca el DNS secundario utilizado por los clientes DHCP en el campo DNS secundario.

Paso 11. Haga clic en Enviar para guardar los parámetros.

Configuración de PPPoE (servicio DSL)

Paso 1. En la lista desplegable Tipo de conexión, elija PPPoE si el ISP se basa en DSL y utiliza el protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE) para la conexión.

Paso 2. En el campo Username, ingrese el nombre de usuario que se utiliza para iniciar sesión en la red ISP a través de una conexión PPPoE.

Paso 3. En el campo Password, introduzca la contraseña que se utiliza para iniciar sesión en la red ISP a través de una conexión PPPoE.

Paso 4. En el campo Service Name, introduzca el nombre del servicio proporcionado por el ISP.

Paso 5. (Opcional) Haga clic en el botón de opción Connect On Demand (Conectar a demanda). En el campo Connect On Demand, introduzca el tiempo de inactividad máximo (período de inactividad) después del cual se desconectará la conexión a Internet. El intervalo de tiempo máximo de inactividad es de 1 a 9999 minutos. El valor predeterminado es 5 minutos. De lo contrario, haga clic en el botón de opción Mantener activo si desea que el ATA se conecte a Internet indefinidamente.

Paso 6. En el campo Maximum Transmission Unit (MTU), introduzca la unidad de datos de protocolo más grande (en bytes) posible para la transmisión de red. Los valores posibles son:

· Automático: seleccione esta opción para permitir que el adaptador telefónico analógico (ATA) elija el valor adecuado.

· Manual: seleccione esta opción para introducir el valor. El rango va desde 576 hasta 1500 bytes.

Paso 7. (Opcional) Introduzca el nombre del ATA en el campo Host Name. El valor predeterminado es el número de modelo del dispositivo.

Paso 8. (Opcional) Introduzca el nombre de dominio especificado por el ISP en el campo Nombre de dominio. De lo contrario, deje el campo en blanco.

Paso 9. (Opcional) En el campo DNS Server Order, elija el orden en el que el dispositivo verifica la conexión a Internet. Los valores posibles son:

Manual de ·: el dispositivo verifica la configuración manual de Internet adecuada.

· DHCP - Manual - El dispositivo verifica primero la conexión DHCP y si hay un problema de conectividad verifica la configuración manual de Internet por el usuario.

· Manual - DHCP: el dispositivo verifica primero la configuración manual de Internet por el usuario y en caso de que el problema de conectividad más tarde verifique la conexión DHCP.

Paso 10. (Opcional) Introduzca el DNS primario utilizado por los clientes DHCP en el campo DNS primario.

Paso 11. (Opcional) Introduzca el DNS secundario utilizado por los clientes DHCP en el campo DNS secundario.

Paso 12. Haga clic en Enviar para guardar los parámetros.