Objetivo

La configuración de la función de llamada es muy útil, lo que le permite configurar diferentes funciones para las llamadas, como la transferencia, la conferencia y los números de emergencia. Esta función permite tener más control sobre la llamada y mejorar el rendimiento de la misma.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar la configuración de la función de llamada en los dispositivos de la serie SPA100.

Dispositivos aplicables

Serie · SPA100

Versión del software

· 1.3.1 (2003)

Configuración de la función de llamada

Paso 1. Inicie sesión en Phone Adapter Configuration Utility (Utilidad de configuración del adaptador telefónico) elija Se abre la página Voice > Line (Voz > Línea).Línea:

Paso 2. Desplácese hacia abajo hasta el área Call Feature Settings.

Paso 3. Elija el estado que desea asignar a la persona invidente atendida y transfiera desde la lista desplegable Activar atn-xfer ciego. Esta función permite que el ATA realice una transferencia asistida al finalizar la llamada actual y transferir la llamada, cuando se desactiva, transfiere la llamada mientras mantiene ambas conexiones.

Paso 4. Elija el estado que desea asignar a la llamada de transferencia cuando está en modo de conferencia en la lista desplegable Xfer When Hangup Conf.  Cuando esta función está activada, realiza la transferencia ATA cuando finaliza una llamada de conferencia.

Paso 5. Elija el número máximo de participantes en una llamada de conferencia de la lista desplegable Puertos de puente de conferencia.

Paso 6. Ingrese patrones de números de emergencia separados por comas en el campo Número de emergencia para inhabilitar la función de colgado mientras la llamada está en curso. La función de colgado de espera vuelve a ser normal después de que la llamada de emergencia ha finalizado.

Paso 7. Introduzca la ID de usuario o URL del servidor de transmisión de audio de respuesta automática en el campo MOH Server.

Paso 8. Introduzca el nombre del servidor en la URL del puente de conferencia para admitir conferencias externas.

Paso 9. Elija el estado que desea asignar a la marcación IP en la lista desplegable Habilitar marcación IP. El formato es [userid@]a.b.c.d[:port].

Nota: El "userid" debe utilizar valores numéricos, el símbolo "@" significa la tecla * y a,b,c y d son todos valores entre 0 y 255. Si no se proporciona ningún número de puerto, el puerto predeterminado es 5060.

Paso 10. Introduzca el número de ID del buzón en el campo ID de buzón.

Paso 11. Haga clic en Enviar para guardar los cambios.