Objetivo

La configuración de la página Web Access Management permite configurar la capacidad de acceder a la utilidad de configuración web de un SPA122 de forma remota a través de Internet. Esta configuración proporciona la utilidad de acceso web y remoto para que el usuario tenga diferentes opciones de acceso. La administración del acceso Web controla el acceso disponible para permitir los recursos web.

El objetivo de este artículo es explicar cómo configurar la administración del acceso web en un SPA122.

Dispositivo aplicable

· SPA122

Versión del software

· 1.3.2 (2014)

Configuración de administración de acceso web

Paso 1. Inicie sesión en Phone Adapter Configuration Utility y elija Administration > Management > Web Access Management. Se abre la página Web Access Management:

Paso 2. Haga clic en Enabled para habilitar la administración de acceso web para Admin Access o haga clic en Disabled para inhabilitar la administración de acceso web para Admin Access. Esto permite al administrador acceder a la utilidad de configuración del adaptador telefónico cuando se conectan al puerto LAN del SPA122.

Advertencia: Si Admin Access y Remote Management están desactivados, el administrador no puede acceder a la utilidad de configuración web a menos que el dispositivo se restablezca de fábrica.

Paso 3. En el campo Web Utility Access, verifique los métodos que desea utilizar para acceder a la utilidad de configuración del adaptador telefónico.

· HTTP: el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) se utiliza para acceder a la información y distribuirla a través de Internet mediante la conexión que establecen el servidor y el host.

· HTTPS: el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTPS) también se utiliza para acceder y distribuir información a través de Internet, pero con la ventaja de una capa de seguridad.

Paso 4. Haga clic en Enabled para habilitar el acceso remoto, o haga clic en Disabled para inhabilitar el acceso remoto. Vaya al paso 9 si selecciona Desactivado. El acceso remoto permite acceder a la utilidad de configuración del adaptador telefónico desde un dispositivo que se encuentra en el lado WAN del SPA122.

Nota: Si aún no lo ha hecho, tendrá que cambiar la contraseña del administrador para habilitar el acceso remoto por motivos de seguridad si la contraseña sigue establecida como predeterminada. Refiérase al artículo Configuración de la Cuenta de Usuario en los Adaptadores de Teléfono de la Serie SPA100 para cambiar la contraseña.

Paso 5. Haga clic en HTTP para el protocolo estándar o HTTPS para el protocolo seguro para definir el método utilizado para acceder a la utilidad de configuración del adaptador telefónico. El valor predeterminado es HTTP.

Paso 6. Haga clic en Enabled para habilitar la actualización remota, o haga clic en Disabled para inhabilitar la actualización remota. Si está activada, la actualización remota permite la actualización del firmware en el adaptador telefónico analógico desde un dispositivo en el lado WAN del SPA122. Sólo puede cambiar esta configuración cuando está conectado al SPA122 desde la LAN.

Paso 7. Haga clic en el botón de radio Any IP Address para permitir que cualquier dirección IP remota configure el SPA122. Haga clic en el botón de opción situado justo debajo del botón de radio Any IP Address (Cualquier dirección IP) para permitir solo que una única dirección IP o un intervalo de direcciones accedan de forma remota al SPA122. Introduzca la dirección IP o el intervalo en el campo correspondiente.

Paso 8. Introduzca el número de puerto deseado para la administración remota en el campo Puerto de administración remota. El número de puerto debe incluirse cuando se introduce la dirección IP de WAN en el explorador web. Por ejemplo, si el SPA122 tiene una dirección IP de WAN de 203.0.113.50 y un puerto de administración remota de 80, debería introducir: http://203.0.113.40:80 en el navegador web.

Paso 9. Haga clic en Enviar para guardar la configuración.