Objetivo

Los patrones de timbre y de llamada en espera se utilizan para ajustar las cadencias de timbre y de llamada en espera. El timbre distintivo identifica a diferentes personas que llaman en la misma línea mientras que los patrones de llamada en espera se utilizan para identificar a diferentes personas que están en espera en la misma línea. En este artículo se explica cómo configurar un timbre distintivo y patrones de llamada en espera en parámetros de voz regionales en un SPA112 o un SPA122.

Dispositivos aplicables

· SPA112

· SPA122

Versión del software

•1.3.2(014)

Configuración de patrones de timbre distintivo y de llamada en espera

Paso 1. Inicie sesión en Phone Adapter Configuration Utility y elija Voice > Regional. La página Regional se abre:

Patrones de timbre distintivos

Los valores del campo Cadencia de timbre (llamados scripts de cadencia) se definen de la siguiente manera: Tiempo total de timbre (cuánto tiempo emite el tono en segundos / cuánto tiempo permanece silencioso el tono en segundos). Por ejemplo, el valor 60(2/4) emitiría un tono durante 2 segundos y luego permanecería en silencio durante 4 segundos, repitiéndose hasta que hayan pasado 60 segundos. Se pueden introducir varios pares de encendido y apagado en un script de cadencia.

Paso 2. Introduzca los valores en los campos Cadencia de timbre. Estos son scripts de cadencia para los tonos de timbre correspondientes en los teléfonos conectados al dispositivo.

Paso 3. Haga clic en el botón Enviar para guardar los cambios.

Patrones de tono de llamada en espera distintivos

Los tonos de llamada en espera (CWT) se utilizan para identificar a las diferentes personas que llaman que están a la espera en la misma línea.

Paso 2. Introduzca los valores en el campo CWT Cadence (Cadencia de llamada en espera). Estos son scripts de cadencia para el CWT distintivo correspondiente.

Paso 3. Haga clic en el botón Enviar para guardar los cambios.

Nombres de patrones de tonos de llamada en espera y timbre distintivo

Paso 2. Introduzca los valores en los campos Ring Name (Nombre del timbre). Estos son los nombres de un encabezado Alert-Info de INVITE para seleccionar un anillo/CWT 1 - 8 distintivo para la llamada entrante.

Paso 3. Elija la forma de onda deseada para las llamadas de la lista desplegable Forma de onda del timbre. Esta es la forma de onda para la señal que suena.

· Sinusoide: la señal de timbre es sinusoidal.

· Trapezoide: la señal del anillo es trapezoidal.

Paso 4. Introduzca el valor deseado en el campo Frecuencia del timbre. Esta es la frecuencia de la señal de timbre, que va de 10 a 100 Hz.

Paso 5. Introduzca el valor deseado en el campo Voltaje del timbre. Este es el voltaje del timbre. Va de 60 a 90 V.

Paso 6. Introduzca el valor deseado en el campo Frecuencia de CWT. Esta es la secuencia de comandos de frecuencia del tono de llamada en espera.

Paso 7. (Opcional) Para que todas las líneas suenen hasta que una línea conteste la llamada, elija yes en la lista desplegable Anillo sincronizado. El valor predeterminado es No.

Paso 8. Haga clic en el botón Enviar para guardar los cambios.