Objetivo

Para utilizar un servicio de telefonía por Internet, el ATA debe estar registrado en el distribuidor de servicios de telefonía por Internet (ITSP). Cada línea se debe configurar individualmente. Además, cada línea se puede configurar para un ITSP diferente. Proporciona soporte para envía registros salientes basados en registros de ingresos.La configuración también incluye las funciones de proxy que admiten solicitudes salientes y renovaciones de registro proxy en intervalos cortos a medida que vence. En este artículo se explican los detalles de Proxy y Registro de los adaptadores telefónicos de la serie SPA100.

Dispositivo aplicable

Adaptadores telefónicos · serie SPA122

Versión del software

•1.3.1

Configuración de proxy y registro

Nota: El proxy y el registro son aplicables a ambas líneas. En este artículo se explica cómo configurar la línea 1 del ATA. La línea 2 también se puede configurar de la misma manera que la configuración deseada por el usuario.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Voice > Line1. La página Línea 1 se abre:

Paso 2. Desplácese hasta la sección Proxy y Registro de la página.

Paso 3. Introduzca el nombre del servidor proxy para todas las solicitudes salientes en el campo Proxy. Un servidor proxy desempeña la función principal de la ruta es asegurarse de que la solicitud se envía a la entidad más cercana al usuario objetivo.

Paso 4. Introduzca el nombre del servidor proxy en el campo Proxy saliente donde se envían todas las solicitudes salientes como primer salto.

Paso 5. Elija Yes en la lista desplegable Use Outbound Proxy para habilitar el uso de un Proxy saliente. De lo contrario, elija No para inhabilitar el Proxy saliente y Utilizar el Proxy OB en los parámetros Dialog.

Paso 6. Elija Yes en la lista desplegable Use OB Proxy In Dialog para que las solicitudes SIP se envíen al proxy saliente. De lo contrario, elija No para inhabilitar.

Nota: OB significa Proxy saliente.

Paso 7. Elija Yes en la lista desplegable de campos Register para habilitar el registro periódico con el parámetro proxy. Esto permite al usuario ahorrar tiempo para volver a registrar el dispositivo con el parámetro de proxy. De lo contrario, elija No si no se especifica el proxy.

Paso 8. Elija Yes en la lista desplegable Realizar llamada sin registro para poder realizar llamadas salientes sin registro dinámico por parte de la unidad proxy. De lo contrario, elija No. No se reproduce ningún tono de marcado y el usuario no puede realizar una llamada saliente sin registrar primero el dispositivo.

Paso 9. Introduzca el tiempo (en segundos) en el campo Register Expires (Caducidad del registro) para que el registro caduque después de que transcurra el tiempo indicado para mejorar la seguridad del dispositivo mediante un registro renovado. El ATA renueva periódicamente el registro poco antes de que el registro actual haya caducado. De lo contrario, elija No para desactivarlo. Intervalo: 0 - 2147483647 s. Configuración predeterminada: 3600.

Paso 10. Elija Yes en la lista desplegable Ans Call Without Reg para permitir la respuesta de llamadas entrantes sin registro (dinámico) exitoso por parte de la unidad. De lo contrario, elija No para desactivar la capacidad de contestar llamadas entrantes.

Paso 11. Elija Yes en el campo Use DNS SRV para utilizar la búsqueda DNS SRV para Proxy y Proxy Saliente. De lo contrario, elija No para inhabilitar la búsqueda SRV para Proxy y Proxy saliente

Nota: El uso de varios registros DNS por nombre de servidor no permite la noción de prioridad, por lo que todos los hosts se considerarán con la misma prioridad y el ATA no intentará retroceder después de una conmutación por fallas.

Paso 12. Introduzca un valor (en segundos) en el campo Proxy Fallback Intvl (Intervalo de reserva de proxy) para que, después de fallar en un servidor de menor prioridad, el ATA espere al intervalo de reserva de proxy especificado antes de volver a intentar los servidores proxy (o proxy saliente) de mayor prioridad. Este parámetro sólo es útil para búsquedas de registros de proxy y su prioridad.  La configuración predeterminada es 3600 segundos.

Paso 13. Elija Normal en la lista desplegable Proxy Redundancy Method para habilitar una lista que contenga proxies clasificados por peso y prioridad. De lo contrario, elija Basado para que el ATA realice la selección sobre la base del primer puerto proxy enumerado.

Paso 14. Introduzca un valor (en segundos) en el campo Caducidad del suscriptor del buzón. Este valor establece el intervalo de suscripción para la indicación de mensaje de correo de voz en espera.

Paso 15. Introduzca una dirección URL en el campo Dirección URL de administración de buzón de voz para acceder al servidor de buzón de voz.

Paso 16. Para comprobar el progreso, lleve a cabo las siguientes tareas:

· En el panel de navegación Voz, haga clic en Información. Desplácese hacia abajo hasta la sección Línea de la página correspondiente a la línea configurada. Verifique que la línea esté registrada.

· Utilice un teléfono externo para realizar una llamada entrante en el número de teléfono asignado por el ITSP. Suponga que ha dejado los parámetros predeterminados en su lugar, que el teléfono debería sonar y que puede levantar el teléfono para obtener audio bidireccional.

· Si la línea no está registrada, es posible que tenga que actualizar el explorador varias veces, ya que el registro puede tardar unos segundos en completarse. También verifique que DNS esté configurado correctamente.

Paso 17. Haga clic en Enviar después de realizar los cambios recomendados o haga clic en Actualizar para que se actualicen los valores recomendados por el usuario.