Objetivo

La página Estado de Internet muestra información sobre la actividad del puerto del dispositivo. El administrador puede ver esta página y decidir si el dispositivo funciona con la configuración activa actual del ATA o si se requieren cambios para la red configurable. El administrador puede acceder a estos parámetros y modificarlos como desee. Este artículo explica la página Internet Status de la serie SPA100.

Dispositivos aplicables

Serie · SPA100

Versión del software

•v1.1.0

Estado de Internet

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Status > Internet Status. Se abre la página Estado de Internet:

La página Estado de Internet muestra los campos siguientes:

· Estado del enlace: muestra el estado de la interfaz de INTERNET (WAN). Muestra si el puerto está conectado o desconectado.

Dirección IP de ·: muestra la dirección IP de la interfaz de INTERNET (WAN).

· Máscara de red: muestra la máscara de subred de la interfaz de INTERNET (WAN).

· Gateway: muestra la dirección IP del gateway predeterminado.

Nombre de host ·: muestra el nombre de host del ATA.

Nombre de dominio ·: muestra el nombre de dominio del ATA.

· tipo de MTU: muestra el método para establecer la MTU: Puede ser automático o manual.

Tamaño de MTU ·: muestra la unidad de datos de protocolo más grande (en bytes) permitida para la transmisión de red.

· DNS1-3: muestra las direcciones IP de hasta tres servidores DNS que se utilizan para la resolución de nombres.