Objetivo

Se utiliza un registro del sistema (Syslog) para registrar los datos de un dispositivo. Puede definir qué instancias específicas generarán un registro. Siempre que se produce una instancia, la hora y la información del evento se registran y se envían a un servidor syslog o correo electrónico definido por el usuario. Syslog se puede entonces utilizar para analizar y resolver muchos aspectos de una red. El objetivo de este documento es configurar los ajustes de registro en un SPA112 y un SPA122.

Para habilitar los registros en los adaptadores telefónicos SPA 112 y SPA122, siga los pasos mencionados en el artículo Configurar módulo de registro en la serie SPA100.

Para ver los registros en los adaptadores telefónicos SPA122 y SPA122, siga los pasos mencionados en el artículo Log Viewer en la serie SPA100.

Dispositivos aplicables

· SPA112

· SPA122

Versión del software

· 1.3.2(XU)

Configuración de registro

Paso 1. Inicie sesión en Phone Adapter Configuration Utility como administrador y elija Administration > Log > Log Setting. La página Configuración de registro se abre:

Paso 2. Ingrese el valor para el tamaño máximo del archivo de registro en kilobytes en el archivo Log Size. Los valores válidos son del 128 al 1024.

Paso 3. Haga clic en Enviar para guardar los cambios.

Servidor Syslog

Paso 1. Introduzca la dirección IP del servidor syslog donde se enviarán los mensajes en la dirección IP en el campo Dirección IP.

Paso 2. Introduzca el puerto que se utilizará en el servidor en el campo Port (Puerto). Los valores válidos se sitúan entre 1 y 65535. El número de puerto se utiliza para que el administrador dirija los registros del dispositivo al servidor.

Paso 3. Haga clic en Enviar para guardar los cambios.

Correo electrónico

Cuando se habilita el registro, puede enviar registros a una dirección de correo electrónico mediante SMTP. Los requisitos de los proveedores de servicios varían. Tenga en cuenta que algunos proveedores no permiten el correo electrónico SMTP desde una cuenta gratuita. Otros proveedores pueden requerir que un usuario inicie sesión en un nuevo buzón antes de enviar correos electrónicos. Para obtener información precisa, lea la documentación de soporte de su proveedor. En el sistema de soporte o ayuda del proveedor, busque información sobre la configuración del servidor SMTP.

Paso 1. Para enviar entradas de registro a una cuenta de correo electrónico, introduzca una dirección de correo electrónico válida para identificar al remitente del correo electrónico en el campo de remitente.

Paso 2. Introduzca una dirección de correo electrónico válida en la que se enviará el correo electrónico en el campo Receptor.

Paso 3. Introduzca la dirección IP o el nombre de dominio del servidor de correo que utilizará para enviar este correo electrónico en el campo Servidor SMTP.

Paso 4. Ingrese el puerto que se utilizará en el servidor SMTP en el campo Puerto SMTP . El valor predeterminado es 25. Utilice el puerto especificado por el administrador del servidor de correo electrónico o el proveedor de servicios.

Paso 5. Introduzca una breve descripción del asunto del correo electrónico en el campo Asunto. Ejemplo: Inicie sesión desde My ATA.

Paso 6. Introduzca el número de entradas de registro que se incluirán en el correo electrónico en el campo Número de registros . El rango válido es de 10 a 200.

Paso 7. Introduzca el intervalo, en minutos, en el que desea enviar mensajes de correo electrónico en el campo Intervalo. El intervalo válido es de 1 a 1440 (24 horas).

Paso 8. Introduzca el nombre de usuario de la cuenta de correo electrónico que se utilizará para enviar estos correos electrónicos en el campo Nombre de usuario. Utilice el formato requerido por el proveedor de servicios. Normalmente es la dirección de correo electrónico completa.

Paso 9. Introduzca la contraseña de la cuenta de correo electrónico que se utilizará para enviar estos correos electrónicos en el campo Contraseña.

Paso 10. Haga clic en Enviar para guardar los parámetros.