Objetivos

Los parámetros de aprovisionamiento controlan las acciones de sincronización, con la excepción de las actualizaciones de firmware.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo cambiar los parámetros de aprovisionamiento para ajustar cuándo se realizan ciertas acciones de sincronización.

Dispositivos aplicables

· SPA112

· SPA122

Procedimiento Paso a Paso

Perfil de configuración

Paso 1. Elija Voice > Provisioning en la utilidad de configuración del adaptador telefónico. Se abre la ventana Provisioning.

Paso 2. Elija Yes en la lista desplegable Provisioning Enable.

Paso 3. Elija Yes en la lista desplegable Resync On Reset. Esto activa una sincronización después de cada reinicio.

Nota: La sincronización no se activará después de los reinicios provocados por actualizaciones de parámetros o actualizaciones de firmware.

Paso 4. Ingrese un valor para el campo Resync Random Delay. El valor predeterminado es 2.

Nota: El campo se muestra en unidades de 20 segundos (es decir, el valor predeterminado de 2 representa 40 segundos)

Paso 5. Introduzca un valor para el campo Resync Periodic. El valor predeterminado es 3600 segundos.

Nota: Si se introduce cero en el campo Resync Period, se inhabilita la sincronización periódica.

Paso 6. Ingrese un valor para el campo Retraso de reintento de error de sincronización. El valor predeterminado es 3600 segundos.

Paso 7. Introduzca un valor para el campo Forced Resync Delay. El valor predeterminado es 14,400 segundos.’

Paso 8. Elija Yes en la lista desplegable Resync From SIP.

Paso 9. Para activar una sincronización después de todos los intentos de actualización del firmware, active Resync After Upgrade Intts

Paso 10. Ingrese los valores para los campos Resync Trigger 1 y Resync Trigger 2.

Nota: Cuando la ecuación lógica de estos dos parámetros se evalúa como TRUE, se activa una sincronización.

Paso 11. Elija Yes de la lista desplegable Resync Fails on FNF para activar el temporizador de resincronización de errores cuando se determina que una respuesta de archivo no encontrado es un intento de resincronización fallido.

Paso 12. Haga clic en el botón Enviar para guardar los cambios.

Actualización del firmware

Paso 1. Elija Voice > Provisioning en la utilidad de configuración del adaptador telefónico. Se abre la ventana Provisioning.

Paso 2. Para habilitar las operaciones de actualización del firmware, elija Yes en la lista desplegable Upgrade Enable.

Paso 3. Ingrese un valor en el campo Upgrade Error Retry Delay, para establecer el intervalo de reintento en caso de un intento fallido de actualización. El valor predeterminado es 3600 segundos.’

Paso 4. Introduzca un valor en el campo Reducir límite de reversión. Esto aplica un límite inferior al número de versión aceptable durante una actualización o una actualización de firmware. La configuración predeterminada está vacía.

Paso 5. Introduzca un valor en el campo Regla de actualización. Este parámetro define las condiciones de actualización y las URL de firmware asociadas.

Paso 6. Ingrese un valor para el campo Log Upgrade Request Msg . Este es el mensaje syslog emitido al inicio de un intento de actualización del firmware.

Paso 7. Ingrese un valor para el campo Log Upgrade Success Msg. Este es el mensaje syslog emitido después de que se complete correctamente un intento de actualización del firmware.

Paso 8. Ingrese un valor para el campo Log Upgrade Failure Msg. Este es el mensaje syslog emitido después de un intento fallido de actualización del firmware.

Paso 9. Haga clic en el botón Enviar para guardar los cambios.

Parámetros de uso general

Paso 1. Elija Voice > Provisioning en la utilidad de configuración del adaptador telefónico. Se abre la ventana Provisioning.

Estos parámetros se pueden utilizar como variables en las reglas de aprovisionamiento y actualización. Se hace referencia a ellos anteponiendo el nombre de la variable con un carácter "$", como $GPP_A $GPP_B.Nota: