Objetivo

La herramienta traceroute verifica cuántos saltos (se transfieren a través de otros dispositivos en una red) se necesita para que el dispositivo se ponga en contacto con otro dispositivo.Los resultados de la prueba proporcionan una lista de hosts o direcciones IP y muestran la ruta tomada por los paquetes de prueba que se iniciaron desde la ubicación inicial al dominio de destino o la dirección IP. En un escenario en tiempo real, se puede utilizar un traceroute si el usuario tiene algunos problemas de conectividad y necesita encontrar si los paquetes se entregan o no al destino. Traceroute puede señalar dónde se descartan los paquetes si existe tal problema. El artículo explica cómo ejecutar una prueba de diagnóstico de traceroute en la serie SPA100.

Dispositivos aplicables

Serie · SPA100

Versión del software

•v1.1.0

Prueba de Traceroute

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Administration > Diagnostics > Traceroute Test. Se abre la página Prueba de Traceroute:

Paso 2. Introduzca la dirección IP o URL del dispositivo que el administrador desea probar en el campo Dirección IP o URL.

Paso 3. Haga clic en el botón Start To Traceroute. Aparece la ventana de resultados Prueba de Traceroute:

Nota: Lo anterior es un ejemplo de conexión exitosa.

Análisis de los resultados:

· 30 saltos máx.: muestra el número de paradas que el paquete ha realizado a lo largo de la ruta para intentar ponerse en contacto con el otro equipo.

· paquetes de 40 bytes: muestra el tamaño de los paquetes enviados.

· 1 2.520 ms 1.297 ms 1.1016 ms: muestra el recuento de intentos y luego los tiempos de ida y vuelta en milisegundos para tres intentos diferentes de alcanzar el destino.

· (192.168.15.1): muestra el nombre del host que respondió a la solicitud.

Nota: Lo anterior es un ejemplo de una conexión fallida.

Análisis de los resultados:

· 30 saltos máx.: muestra el número de paradas que el paquete ha realizado a lo largo de la ruta para intentar ponerse en contacto con el otro equipo.

· paquetes de 40 bytes: muestra el tamaño de los paquetes enviados.

· 1 *** 192.168.15.1 (192.168.15.1): muestra el primer intento de alcanzar la IP de destino.

· 2 *** 192.168.15.1 (192.168.15.1): muestra el segundo intento de alcanzar la IP de destino.

Paso 4. (Opcional) Para detener la prueba de traceroute antes de completarla, haga clic en el botón Detener.

Paso 5. Una vez finalizada la prueba de traceroute y verificada la conexión, haga clic en el botón Cerrar. El resultado muestra hasta 30 saltos.