Objetivos

La información del sistema de un dispositivo es muy útil para un administrador porque ayuda a analizar la configuración y los valores básicos que tiene un dispositivo. Esta información se puede utilizar para mejorar y administrar las funciones del dispositivo, así como para su referencia. Este documento describe cómo ver la información de rendimiento del sistema en un SPA112 y un SPA122.

Dispositivos aplicables

· SPA112

· SPA122

Versión del software

· 1.3.2 (2014)

Ver información del sistema

Paso 1. Inicie sesión en Phone Adapter Configuration Utility y elija Status > System Information. Se abre la página Información del sistema:

La siguiente información sobre el dispositivo se muestra en la tabla Información del sistema.

Modelo ·: muestra el número de modelo y la descripción del producto.

· Versión de Hardware: Muestra el número de versión de hardware.

· Boot Version — Muestra el número de versión del firmware de arranque. La versión de inicio indica qué versión de firmware utilizará el sistema en caso de que se reinicie el sistema y con fines de recuperación. Proporciona depuración para el software.

· Versión del firmware: muestra la versión actual del firmware. El firmware es el software que se instala en el dispositivo, lo que permite al administrador configurar el dispositivo según los requisitos del usuario.

· Firmware de recuperación: muestra el número de versión del firmware de recuperación. El firmware de recuperación se utiliza para iniciar el hardware cuando es necesario recuperarlo.

Dirección MAC de · WAN : muestra la dirección MAC de la interfaz WAN.

· Host Name: muestra el nombre de host del dispositivo. El nombre de host es el nombre que se asigna al dispositivo cuando se conecta a una red para identificarlo.

· Nombre de dominio: muestra el nombre de dominio del dispositivo. El nombre de dominio es la identificación que asigna una cadena para un protocolo IP.

· Número de serie: muestra el número de serie del dispositivo.

· Hora actual: muestra la hora configurada en el dispositivo.