Objetivo

La calidad del servicio (QoS) es una función que le permite dar prioridad al tráfico crítico, evitar el acaparamiento del ancho de banda y gestionar los cuellos de botella de la red para evitar el descarte de paquetes. Upstream es la velocidad a la que un servidor de Internet host (administrador) envía datos a la red. La calidad del servicio garantiza un mejor servicio a los tipos de tráfico de Internet de alta prioridad, que pueden implicar aplicaciones exigentes en tiempo real, como las videoconferencias. El objetivo de este artículo es explicar cómo configurar el ancho de banda ascendente para que se adapte al servicio de banda ancha en el adaptador telefónico SPA122.

Dispositivos aplicables

Adaptador telefónico · SPA122

Versión del software

•v1.1.0

Ancho de banda ascendente para calidad de servicio

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Network Setup > Application > QoS. Se abre la página QoS:

Nota: QoS se habilita de forma predeterminada y ayuda a garantizar que se da prioridad a la voz durante el período de tráfico de red denso.

Paso 2. Haga clic en el botón de opción Always On para habilitar la configuración de QoS en todo momento, esto significa que los paquetes se priorizan según la configuración de QoS en todo momento o haga clic en el botón de opción On When Phone In Use para habilitarlos solamente cuando haya tráfico de voz. El valor predeterminado es On When Phone In Use (Activado cuando el teléfono está en uso).

Paso 3. Introduzca el valor del ancho de banda ascendente máximo disponible (en kbps) especificado por el distribuidor de servicios de Internet en el campo Upstream Bandwidth (Ancho de banda ascendente). El valor predeterminado es 10000 kbps.

Nota: No exagerar el ancho de banda ascendente que se recibe del proveedor de servicios. Si el administrador ingresa un valor mayor, puede dar lugar a tráfico descartado en la red del proveedor de servicios.

Paso 4. Haga clic en Submit (Enviar). Los cambios se configuran y el dispositivo se actualiza.