Objetivo

Las especificaciones de tono de llamada en espera se utilizan para identificar un número o tono de llamada específico marcado para realizar una llamada en un teléfono. La configuración de la especificación del tono de llamada en espera y del timbre depende de la forma de onda del timbre, el voltaje del timbre y la frecuencia del timbre. Esta función se utiliza para personalizar varios ajustes de timbre y tono de llamada en un teléfono adaptador SPA8000. Este documento describe los procedimientos para configurar las especificaciones de tono de llamada en espera en un SPA8000.

Dispositivo aplicable

- SPA8000

Versión del software

- 6.1.12

Configuración del tono de llamada en espera

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web como administrador y elija Admin Login > Advanced > Voice > Regional. La página Regional se abre:

Paso 2. En la lista desplegable Forma de onda del timbre, elija el tipo de forma de onda para la señal de timbre.

- Sinusoidal: la forma de onda de estilo de anillo es sinusoidal.

- Trapezoide: la forma de onda del estilo del anillo es trapezoidal. Una forma de onda del anillo trapezoide es más fácil de generar que una forma de onda del anillo sinusoidal.

Paso 3. En el campo Ring Frequency (Frecuencia del timbre), introduzca el valor deseado para la frecuencia del timbre. El valor está en hertz y tiene un rango válido de 10-100 Hz. Se establece en 20 de forma predeterminada.

Paso 4. En el campo Voltaje de timbre, introduzca el valor entre el intervalo válido de 60-90 voltios. Se establece en 85 de forma predeterminada.

Paso 5. Introduzca una frecuencia de tono de espera de llamada (CWT) como secuencia de comandos de frecuencia del tono de llamada en espera. Un script de frecuencia es una secuencia de frecuencias y sus niveles correspondientes. Se establece como 440@-10 de forma predeterminada. Todos los CWT distintivos se basan en este tono.

Paso 6. Elija yes o no en la lista desplegable Anillo sincronizado para sincronizar los tonos de llamada. Se establece como no de forma predeterminada.

Paso 7. Haga clic en Enviar todos los cambios para guardar la configuración.