Objetivo

La traducción de direcciones de red (NAT) traduce una dirección IP privada de la red de área local (LAN) a una dirección IP pública (WAN) y traduce una dirección IP pública (WAN) a una dirección IP LAN privada. Este artículo describe cómo reservar un rango de puertos en un SPA8000. El intervalo de puertos, que se identifican como puertos reservados, se han designado para no utilizarse para la traducción de direcciones de red (NAT).

Nota: Si el reenvío de puertos está configurado en un puerto reservado, el reenvío de puertos para ese puerto específico se cancela.

Dispositivo aplicable

- SPA8000

Versión del software

- 6.1.12

Rango de puertos reservados del sistema

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web como administrador y elija Advanced > Network > Application. La página Aplicación se abre:

Paso 2. En el área Rango de puertos reservados del sistema, introduzca el puerto inicial en el campo Puerto inicial. Este es el puerto inicial del intervalo de puertos reservados. Este intervalo de puertos define los puertos TCP/UDP utilizados por las aplicaciones que funcionan en el adaptador telefónico.

Nota: El puerto inicial predeterminado es 50000.

Paso 3. En la lista desplegable Num of Ports Reserved (Número de puertos reservados), seleccione el número de puertos que desea reservar. Esto da el número total de puertos reservados. Los puertos se reservan para proporcionar servicios específicos a un host.

Nota: El valor predeterminado para Num of Ports Reserved es 256.

Paso 4. Haga clic en Enviar todos los cambios para guardar la configuración.