Objetivo

Este documento describe los procedimientos para cambiar varias configuraciones NAT en el dispositivo SPA8000.

Dispositivo aplicable

- Adaptador telefónico SPA8000

Procedimiento Paso a Paso

Configuración de NAT en el SPA8000

Paso 1. Haga clic en Admin Login en la utilidad de configuración del teléfono para aumentar el número de páginas y configuraciones que puede cambiar.

Paso 2. Haga clic en Avanzado en la esquina superior derecha de la página.

Paso 3. Elija Voice > L1. Esto le dirige a la página L1 Settings.

Paso 4. En la página L1 desplácese hacia abajo hasta el parámetro NAT Settings (Parámetros de NAT).

Paso 5. Habilitación de asignación de NAT: esta opción está habilitada para utilizar direcciones IP asignadas externamente y puertos SIP/RTP en mensajes SIP. Seleccione yes para habilitar el parámetro o seleccione no para desactivarlo. No está seleccionado de forma predeterminada.

Paso 6. NAT Keep Alive Enable: esta opción está habilitada para enviar el mensaje NAT keep alive configurado periódicamente.  Seleccione yes para habilitar el parámetro o seleccione no para desactivarlo. No está seleccionado de forma predeterminada.

Paso 7. NAT Keep Alive Msg: en este parámetro, ingrese el mensaje de mantener activo que se debe enviar periódicamente para mantener la asignación NAT actual. Se establece como $NOTIFY de forma predeterminada, lo que enviará un mensaje NOTIFICACIÓN.

Paso 8. NAT Keep Alive Dest: este parámetro asigna un destino que debe recibir mensajes de NAT Keep-Live. Se establece como $PROXY de forma predeterminada, lo que enviará los mensajes al proxy actual o saliente.

Paso 9. Haga clic en Enviar todos los cambios.