Objetivo

La información del suscriptor ayuda a mostrar la información de la persona que llama cuando se marcan las llamadas salientes, también ayuda a mejorar la seguridad de la línea porque el administrador puede configurar la autenticación para evitar ataques.En este artículo se explica cómo configurar la información del suscriptor en el adaptador telefónico SPA8000.

Dispositivo aplicable

- SPA8000

Versión del software

- 6.1.12

Configuración de información del suscriptor

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web como administrador y elija Advance > Voice > L1-L8. Se abrirá la página Line:

Paso 2. En la lista desplegable Line Enable (Activar línea), elija yes para habilitar la línea para el servicio.

Paso 3. Desplácese hacia abajo hasta el área Subscriber Information .

Paso 4. Introduzca un nombre que desee mostrar como ID de la persona que llama en el campo Nombre mostrado.

Paso 5. Introduzca un número que desee asignar como número de extensión para identificar esta línea en el campo ID de usuario.

Paso 6. Introduzca una contraseña que desee asignar para esta línea en el campo Contraseña.

Paso 7. Elija si desea que el usuario se autentique en la lista desplegable ID de autenticación de usuario. Elija yes para utilizar la ID de autenticación y la contraseña para la autenticación SIP.

Paso 8. Introduzca el ID de autenticación SIP que desea asignar a esta línea en el campo Auth ID (ID de autenticación).

Paso 9. Introduzca el mini certificado que desea asignar a la línea para estos suscriptores en el campo Mini certificado.

Paso 10. Introduzca la clave privada que se utiliza para establecer una llamada segura en el campo SRTP Private Key (Clave privada SRTP). La clave de protocolo de seguridad en tiempo real (SRTP) se utiliza para mantener la conexión entre el dispositivo y el exterior segura y nunca expuesta información.

Nota: Si desea generar un nuevo mini certificado y clave, haga clic aquí y siga el paso mencionado.

Paso 11. Haga clic en Enviar todos los cambios para guardar la configuración.