Objetivo

Una dirección IP estática es una dirección asignada a un usuario por el proveedor de servicios de Internet para que sea la dirección permanente para conectarse a Internet. Las direcciones IP estáticas son más fiables para el protocolo de voz sobre Internet (VoIP), más fiables para alojar un sitio web de juegos o para jugar juegos en línea, y para utilizar la red privada virtual para el acceso seguro a los archivos desde un ordenador de red de la empresa, etc. Con las IP estáticas, no debe compartir la IP con otra empresa que envíe un montón de spam, que puede poner su dirección IP en la lista negra. Por el contrario, una dirección IP estática puede convertirse en un riesgo de seguridad, ya que la dirección siempre es la misma. Las IP estáticas son más fáciles de rastrear para las empresas de minería de datos. El direccionamiento IP estático es menos rentable que el direccionamiento IP dinámico. Una configuración de una sola dirección IP es más sencilla porque proporciona una única IP conocida con la que acceder, mientras que una IP dinámica dificulta la localización y el acceso para configurar el dispositivo. Una red de área extensa (WAN) es una red que consta de varias redes más pequeñas. La WAN más conocida es Internet. Para obtener acceso a Internet, se utilizan las organizaciones denominadas Proveedores de servicios de Internet (ISP). En este artículo se explica cómo configurar la IP estática de la WAN en un SPA8000.

Dispositivo aplicable

- SPA8000

Versión del software

- 6.1.12

Configuración de IP estática

La configuración de IP estática se puede realizar de dos maneras. Una es el uso de la utilidad de configuración web. El otro método para realizar la configuración es a través de un teléfono analógico y la interfaz de respuesta de voz interactiva (IVR). Estos dos métodos se explican a continuación.

Configuración de IP estática a través de la utilidad de configuración Web

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web como administrador y elija Advanced > Network > WAN Status. Se abre la página Estado de WAN:

Paso 2. Elija Static IP para la WAN en la lista desplegable Connection Type (Tipo de conexión).

Paso 3. Introduzca la dirección IP estática deseada para la WAN en el campo Static IP (IP estática). Esta dirección IP actúa como dirección permanente para el puerto WAN del dispositivo. Una dirección IP estática no cambia.

Paso 4. Introduzca la máscara de subred en el campo NetMask (Máscara de red). Una máscara de subred especifica qué parte de una IP es la dirección de red y qué parte es la dirección de host.

Paso 5. Introduzca la dirección IP de la puerta de enlace en el campo Puerta de enlace. La puerta de enlace permite el contacto entre el adaptador telefónico y la red especificada.

Paso 6. Haga clic en Enviar todos los cambios para guardar la configuración.

Configuración de IP estática a través de un teléfono analógico e IVR

La interfaz de respuesta de voz interactiva (IVR) es una forma de cambiar la configuración del SPA8000 cuando no tiene acceso a un ordenador para acceder a la configuración web.

Paso 1. Conecte un teléfono analógico a uno de los puertos telefónicos del SPA8000.

Paso 2. Pulse ****, en el teclado del teléfono. Esto conectará e iniciará la interfaz de respuesta de voz interactiva (IVR) en el teléfono.

Paso 3. Pulse 101# en el teclado del teléfono, esta opción le dirigirá a la configuración de la conexión a Internet.

Paso 4. Introduzca 1# en el teclado del teléfono, que corresponde a la opción IP estática.

Paso 5. Introduzca 1 en el teclado del teléfono para guardar esta opción.

Paso 6. Presione 11# en el teclado del teléfono, esta opción le dirigirá a la IP estática.

Paso 7. Introduzca la dirección IP que desea asignar al dispositivo mediante el teclado del teléfono.

Nota: Utilice start (*) en lugar de dot (.) para los decimales. Por ejemplo: (192*168*0*1).

Paso 8. Introduzca 1 en el teclado del teléfono para guardar esta opción.

Paso 9. Pulse 121# en el teclado del teléfono, esta opción le dirigirá a la opción Máscara de red.

Paso 10. Introduzca la máscara de red que desea asignar al dispositivo mediante el teclado del teléfono.

Nota: Utilice start (*) en lugar de dot (.) para los decimales. Por ejemplo: (255*255*255*255).

Paso 11. Introduzca 1 en el teclado del teléfono para guardar esta opción.

Paso 12. Pulse 131# en el teclado del teléfono, esta opción le dirigirá a la opción Puerta de enlace.

Paso 13. Introduzca la puerta de enlace que desea asignar al dispositivo mediante el teclado del teléfono.

Nota: Utilice start (*) en lugar de dot (.) para los decimales. Por ejemplo: (192*168*0*15).

Paso 14. Introduzca 1 en el teclado del teléfono para guardar esta opción.