Objetivo

La función de traducción de direcciones de red (NAT) ayuda en la traducción entre direcciones IP privadas internas y direcciones IP públicas externas. NAT también oculta la dirección IP original del host, lo que añade seguridad. Además, NAT ayuda a preservar las direcciones IP públicas de una organización. El propósito de este documento es explicar cómo configurar NAT en el adaptador telefónico SPA8000.

Dispositivo aplicable

- Adaptador telefónico analógico SPA8000

Versión del software

- 6.1.12

Configuración de los Parámetros NAT

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web como administrador y elija Advanced > Voice > L1-L8. Se abre la página Línea:

Paso 2. En la lista desplegable Line Enable , elija yes para habilitar la línea para las configuraciones de configuración NAT.

Paso 3. Elija yes en la lista desplegable NAT Mapping Enable para utilizar las direcciones IP asignadas externamente y los puertos SIP/RTP en los mensajes SIP. El valor predeterminado es No.

Paso 4. Elija yes en la lista desplegable NAT Keep Alive Enable para guardar el mensaje "Keep-Alive Enable" de configuración de NAT. El mensaje "Mantener vivo" es un mensaje enviado desde un dispositivo que impide que se interrumpa el link entre dos dispositivos que se comunican. El valor predeterminado es no.

Paso 5. En el campo NAT Keep Alive Msg, ingrese el mensaje keep alive que se debe enviar periódicamente para mantener la asignación NAT actual. Si el valor de este campo es $NOTIFY, se envía un mensaje de notificación. Si el valor es $REGISTER, se envía un mensaje de registro sin contacto. El valor predeterminado es $NOTIFY.

Paso 6. En el campo NAT Keep Alive Dest, ingrese el destino que debería recibir los mensajes NAT Keep-Live. Si el valor es $PROXY, los mensajes de NAT keep alive se envían al servidor proxy actual o al servidor proxy saliente. El valor predeterminado es $PROXY.

Paso 7. Haga clic en Enviar todos los cambios para guardar la configuración.