Objetivo

El SPA8000 admite la calidad de la configuración del servicio a través de los protocolos SIP (protocolo de inicio de sesión) y RTP (protocolo en tiempo real). El bit de Clase de servicio (CoS) y Servicios diferenciados (DiffServ) se puede establecer a través de la configuración de red. La clase de servicio (CoS) se utiliza para especificar un valor de prioridad entre 0 y 7 inclusive que puede utilizar la calidad de servicio (QoS) para diferenciar el tráfico de paquetes enviado por el usuario. DiffServ es un protocolo de calidad de servicio (QoS) utilizado para administrar la asignación de ancho de banda para las conexiones de medios de Internet. El valor DiffServ se representa en formato hexadecimal, creado por el usuario según el estándar RFC2474. DiffServ también controla el tráfico que tiene prioridades en función del tipo de servicios (ToS). El ToS se utiliza para dar prioridad a los paquetes en el tráfico de red. La configuración de red se utiliza para configurar el búfer de fluctuación, los valores CoS de SIP y RTP y otros parámetros según sea necesario para el SPA8000. Este documento describe los procedimientos para cambiar varios parámetros de red en el adaptador telefónico analógico SPA8000.

Dispositivo aplicable

- SPA8000

Versión del software

- 6.1.12

Configuración de los parámetros de red

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web como administrador y elija Advanced > Voice > L1- L8. La página Línea se abre:

Paso 2. En la página Línea, desplácese hasta la sección Configuración de red.

Paso 3. Ingrese un valor ToS/DiffServ en el campo SIP ToS/DiffServ Value . ToS/DiffServ clasifica los paquetes IP UDP que llevan un mensaje SIP. El campo Tipo de servicio del encabezado IP se utiliza para establecer la prioridad para los paquetes. Se establece como 0x68 de forma predeterminada.

Paso 4. Introduzca un valor de CoS para los mensajes SIP en el campo SIP Cos Value (Valor de CoS de SIP). Esto asigna valores CoS a los paquetes SIP. La prioridad más alta es la más alta. Se establece como 3 de forma predeterminada en el campo SIP CoS Value (Valor de CoS de SIP). El rango para la Vale de CoS SIP es [0 - 7].

Paso 5. Ingrese un valor TOS/DiffServ en el campo RTP ToS/DiffServ Value. ToS/DiffServ clasifica los paquetes IP UDP que transportan datos RTP. Se establece como 0xb8 de forma predeterminada.

Paso 6. Ingrese un valor CoS para los datos RTP en el campo RTP CoS Value . Esto asigna valores CoS a los paquetes RTP. Se establece como 6 de forma predeterminada. El rango del valor de CoS de RTP es [0 -7].

Paso 7. En la lista desplegable Network Jitter Level (Nivel de fluctuación de red), seleccione una opción. El nivel de fluctuación de red determina cómo el teléfono IP de Linksys ajusta el tamaño del búfer de fluctuación. Esta configuración controla la velocidad a la que se ajusta el tamaño del búfer de fluctuación para alcanzar el mínimo. El tamaño mínimo del búfer de fluctuación es de 30 milisegundos. El valor de tamaño del búfer de fluctuación inicial es mayor para niveles de fluctuación superiores.

- Bajo: este nivel proporciona una velocidad baja a la que se ajusta el tamaño del búfer de fluctuación para alcanzar el mínimo.

- Medio: este nivel proporciona una velocidad media a la que el tamaño del búfer de fluctuación se ajusta para alcanzar el mínimo.

- Alto: este nivel proporciona una alta velocidad a la que se ajusta el tamaño del búfer de fluctuación para alcanzar el mínimo.

- Muy alto: este nivel proporciona una velocidad muy alta a la que el tamaño del búfer de fluctuación se ajusta para alcanzar el mínimo.

- Extremadamente alto: este nivel proporciona una velocidad extremadamente alta a la que el tamaño del búfer de fluctuación se ajusta para alcanzar el mínimo.

Paso 8. En la lista desplegable Ajuste del búfer de fluctuación, elija una opción. El Ajuste del búfer de fluctuación controla cómo se debe ajustar el búfer de fluctuación. El búfer de fluctuación se ajusta para indicar cómo se movería el tamaño del búfer de fluctuación.

- Arriba y abajo: esta opción permite que el búfer de fluctuación se mueva hacia arriba y hacia abajo.

- Sólo hacia arriba: esta opción permite que el búfer de fluctuación se mueva hacia arriba solamente.

- Abajo solamente: esta opción permite que el búfer de fluctuación se mueva hacia abajo solamente.

- Disable (Desactivar): esta opción inhabilita el ajuste del búfer de fluctuación. No hay control sobre cómo se ajusta el búfer de fluctuación.

Paso 9. Haga clic en Enviar todos los cambios.