Objetivo

La función Streaming Audio Server (SAS) permite al usuario conectar una fuente de audio a uno de los puertos FXS del SPA8000 y utilizarla como dispositivo de transmisión de fuente de audio. Cuando se llama a la línea configurada como SAS, el SPA8000 contesta la llamada automáticamente y comienza a transmitir audio a la persona que llama siempre y cuando el puerto FXS esté descolgado. Este documento explica cómo configurar un servidor de transmisión de audio en el adaptador telefónico analógico SPA8000.

Dispositivo aplicable

Teléfono adaptador telefónico · SPA8000

Versión del software

•6.1.12

Configuración de SAS

Paso 1. Conecte un adaptador RJ-11 entre el host (una fuente de música) y un puerto FXS del SPA8000.

Paso 2. Inicie sesión en la utilidad de configuración web como administrador y elija Advanced > Voice > L1-L8. Se abre la página Línea:

Paso 3. En la página Línea, desplácese hasta el servidor de transmisión de audio (SAS).

Paso 4. En la lista desplegable SAS Enable , elija yes para habilitar esta línea para transmitir el servidor de audio. Si está activada, la línea no se puede utilizar para las llamadas salientes.

Paso 5. En el campo SAS DLG Refresh Intvl (Intervalo de actualización de SAS DLG), introduzca el intervalo en el que el servidor de transmisión de audio envía mensajes de actualización de la sesión para determinar si la conexión con la persona que llama sigue activa. Este valor puede oscilar entre 0 y 255 segundos. Si es 0, la actualización de la sesión se inhabilita.

Paso 6. En el campo Sink RTP entrante de SAS (protocolo en tiempo real), introduzca el nombre de dominio completo (FQDN) o la dirección IP de un receptor RTP en el campo Sink RTP entrante de SAS. La línea SAS utiliza este valor en el SDP(protocolo de visualización de sesión) de su respuesta 200 a un mensaje INVITE entrante de un cliente.

Paso 7. Haga clic en Enviar todos los cambios para guardar la configuración.