Objetivo

Una red de área local (LAN) es una red informática que conecta los dispositivos entre sí, lo que les permite interactuar y comunicarse entre sí. La página LAN Status (Estado de LAN) del SPA8000 muestra los parámetros de red actuales del dispositivo.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo ver e interpretar la información de estado de LAN en el adaptador telefónico analógico SPA8000.

Dispositivos aplicables

· SPA8000

Versión del software

•6.1.12

Estado de LAN

Paso 1. Inicie sesión en el registro de la utilidad de configuración web como administrador y elija Advanced > Network > LAN Status. Se abre la página LAN Status:

Paso 2. La página LAN Status contiene las siguientes secciones:

· Networking Service: proporciona información sobre el servicio de red.

- NAT: la traducción de direcciones de red (NAT) se utiliza para mantener direcciones IP públicas utilizando una dirección IP visible para representar una red privada. De este modo, ayuda a mejorar la seguridad de la red al evitar que los dispositivos externos conozcan los detalles de la red privada.

- Puente: el puente se utiliza para vincular dos o más segmentos de red en una red más grande. A diferencia de los switches, que son similares en este aspecto, los puentes también controlan el flujo de tráfico a través de la red, y eligen pasar solamente los datos al siguiente segmento si el dispositivo deseado no está en su propio segmento.

· Rangos de IP privada de AutoNetService: muestra el rango de direcciones IP y mascarillas de red que NAT utiliza para conexiones privadas.

Paso 3. La sección Configuración de red LAN proporciona información sobre las funciones configuradas para la red de área local (LAN). Esta información se utiliza para que el administrador mejore la conexión entre los dispositivos de la misma red.

· dirección IP LAN: muestra la dirección IP del puerto LAN del SPA8000.

· máscara de subred LAN: muestra la máscara de subred utilizada para la red privada. La subred identifica cuántas direcciones IP únicas están disponibles para una red

· Activar servidor DHCP: muestra el estado del servidor DHCP. Sí significa que el servidor DHCP está habilitado y No significa que el servidor DHCP está inhabilitado.

· tiempo de concesión de DHCP: tiempo que un dispositivo conserva una dirección IP antes de tener que renovarla. Esto lo proporciona el servidor DHCP.

· dirección IP inicial del cliente DHCP: muestra la dirección IP inicial del intervalo de direcciones IP que el servidor DHCP proporciona para los hosts conectados al puerto LAN.

· Número de Direcciones IP del Cliente: es el número de direcciones IP disponibles para que el servidor DHCP las proporcione.

Paso 4. La sección Static DHCP Lease Settings proporciona información sobre las direcciones IP estáticas que se han configurado para el dispositivo con DHCP. Estas direcciones IP se han configurado para estar en uso durante un tiempo específico.

· Habilitar: muestra si la configuración de concesión de DHCP está activada o no. Hay dos opciones: Sí, activado; o No, desactivado.

· dirección MAC del host: muestra la dirección MAC (Media Access Control) del dispositivo.

· dirección IP del host: muestra la dirección IP del dispositivo host.