Objetivo

El área de información de estado del sistema muestra información sobre el dispositivo como la hora del sistema, la dirección IP y la cantidad de paquetes enviados y recibidos. En este artículo se explica la información de estado del sistema del adaptador telefónico analógico SPA8000.

Dispositivos aplicables

· SPA8000

Versión del software

•6.1.12

Estado del sistema

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija Network > Status. Se abre la página Estado:

La siguiente información se muestra en el área Estado del sistema:

· hora actual: la fecha y hora actuales (en formato de reloj de 24 horas) se muestran en el campo Hora actual.

· Tiempo transcurrido: muestra el tiempo transcurrido desde el último reinicio.

· tipo de conexión WAN: muestra el tipo de conexión WAN en el campo WAN Connection Type (Tipo de conexión WAN). Hay dos valores posibles, Static IP (IP estática) o DHCP.

· IP actual: muestra la dirección IP actual asignada al adaptador telefónico en el campo IP actual.

Nombre de host ·: muestra el nombre de host del dispositivo. Este nombre se utiliza cuando la conexión WAN es DHCP.

Dominio de ·: muestra el nombre de dominio de red del dispositivo en el campo Dominio.

· máscara de red actual: muestra la máscara de red actual asignada al dispositivo.

· puerta de enlace actual: muestra la dirección de la puerta de enlace del dispositivo en el campo Current Gateway (Puerta de enlace actual). Una gateway se utiliza para transmitir paquetes desde la red local.

· DNS principal: muestra la dirección del servidor DNS principal asignada a este dispositivo en el campo DNS principal.

· DNS secundario: muestra la dirección del servidor DNS secundario asignada a este dispositivo.

· dirección IP LAN: muestra la dirección IP LAN del dispositivo.

· Broadcast Pkts Sent: muestra el número total de paquetes de difusión enviados por este dispositivo.

· Broadcast Bytes Sent: muestra el número total de bytes de difusión enviados por este dispositivo.

· Broadcast Pkts Recv: muestra el número total de paquetes de difusión recibidos por este dispositivo.

· Broadcast Bytes Recv: muestra el número total de paquetes de difusión recibidos y procesados por este dispositivo.

· Broadcast Pkts Dropped — Muestra el número total de bytes de broadcast recibidos pero no procesados por este dispositivo.

· Broadcast Bytes Dropped: muestra el número total de bytes de difusión recibidos pero no procesados.