Objetivos

LLDP-MED es muy similar al protocolo de detección de Cisco (CDP). Dispone de funciones básicas de detección que le permiten ver información sobre los dispositivos conectados a ella. LLDP-MED permite al dispositivo determinar las capacidades que admite el dispositivo conectado, como velocidad LAN, política de red, identificación de ubicación, alimentación, inventario y extensiones de confianza.

Este documento explica cómo habilitar LLDP en los teléfonos IP SPA525G y SPA525G2.

Dispositivos aplicables

· SPA525G

· SPA525G2

Activar LLDP

Paso 1. Pulse el botón Configurar para abrir el menú Información y configuración.

Paso 2. Desplácese hasta Configuraciones de red y pulse Seleccionar.

Paso 3. Vaya a LLDP-MED.

Paso 4. Pulse a la derecha o a la izquierda en el teclado direccional para activar CDP en el dispositivo.

Paso 6. Presione Set para guardar los cambios.