Objetivos

Este documento describe cómo eliminar el historial de llamadas en los teléfonos IP SPA525G y SPA525G2 mediante teclas programables.

Dispositivos aplicables

Teléfono IP · SPA525G

Teléfono IP · SPA525G2

Eliminar todo el historial de llamadas

Paso 1. Pulse la tecla programada Configurar.

Paso 2. Pulse la tecla programada Historial de llamadas.

Paso 3. Pulse la tecla programada Todas.

Paso 4. Opción Pulsador.

Paso 5. Seleccione Eliminar lista o Eliminar entrada.

Paso 6. Pulse Seleccionar.

Paso 7. Aparecerá una pantalla, pulse Aceptar si la entrada o lista seleccionada es la que se debe eliminar.

Eliminación del historial de llamadas perdidas

Paso 1. Pulse la tecla programada Configurar.

Paso 2. Pulse la tecla programada Historial de llamadas.

Paso 3. Pulse la tecla programada Llamadas perdidas.

Paso 4. Opción Pulsador.

Paso 5. Seleccione Eliminar lista o Eliminar entrada.

Paso 6. Pulse Seleccionar.

Paso 7. Aparecerá una pantalla, pulse Aceptar si la entrada o lista seleccionada es la que se debe eliminar.

Eliminación del historial de llamadas recibidas

Paso 1. Pulse la tecla programada Configurar.

Paso 2. Pulse la tecla programada Historial de llamadas.

Paso 3. Pulse la tecla programada para Llamadas recibidas.

Paso 4. Opción Pulsador.

Paso 5. Seleccione Eliminar lista o Eliminar entrada.

Paso 6. Pulse Seleccionar.

Paso 7. Aparecerá una pantalla, pulse Aceptar si la entrada o lista seleccionada es la que se debe eliminar.

Eliminación del historial de llamadas realizadas

Paso 1. Pulse la tecla programada Configurar.

Paso 2. Pulse la tecla programada Historial de llamadas.

Paso 3. Pulse la tecla programada Llamadas realizadas.

Paso 4. Opción Pulsador.

Paso 5. Seleccione Eliminar lista o Eliminar entrada.

Paso 6. Pulse Seleccionar.

Paso 7. Aparecerá una pantalla, pulse Aceptar si la entrada o lista seleccionada es la que se debe eliminar.

Pantalla Eliminar historial del historial de llamadas principal

Paso 1. Pulse la tecla programada Configurar.

Paso 2. Seleccione Historial de llamadas.

Paso 3. Opción Pulsador.

Paso 4. Seleccione Eliminar lista o Eliminar todo.

Nota: Eliminar lista eliminará la lista resaltada mientras que Eliminar todo borrará todas las listas.

Paso 6. Pulse Seleccionar.

Paso 7. Aparecerá una pantalla, pulse Aceptar si se va a eliminar la lista seleccionada o todas las listas.