Objetivos

Restablecimiento de fábrica de los teléfonos IP SPA525G y SPA525G2. Los teléfonos IP se configuran para restablecer los parámetros de fábrica si el usuario desea empezar de nuevo en el dispositivo sin ninguna configuración en los teléfonos IP. También se puede utilizar en caso de que el teléfono IP no actúe normalmente.

Dispositivos aplicables

· SPA525G

· SPA525G2

Reinicio de fábrica en los teléfonos IP SPA525G y SPA525G2

Paso 1. Pulse el botón Configurar del teléfono. Aparecerá el menú Information and Settings.

Paso 2. Utilice las teclas de navegación y desplácese hacia abajo hasta Administración de dispositivos. Pulse la tecla programada Seleccionar.

Paso 4. En la página Administración de dispositivos, desplácese hasta la opción Reinicio de fábrica y presione la tecla Select para restablecer de fábrica el teléfono IP.

Paso 5. En la página Reinicio de fábrica, presione la tecla programable OK para confirmar el restablecimiento de fábrica del teléfono IP SPA525G o SPA525G2.