Objetivos

El control de llamadas es un software dentro del teléfono IP que se utiliza para suministrar las funciones centrales del teléfono. El cambio de esta configuración determina si el teléfono utilizará o no el protocolo de control de llamadas delgado (SCCP) o el protocolo de inicio de sesión (SIP). Estos protocolos son muy similares, pero tienen algunas diferencias al operar.

El objetivo de este documento es explicar cómo configurar la configuración de control de llamadas en SPA525G y SPA525G2.

Dispositivos aplicables

· SPA525G

· SPA525G2

Configuración de los parámetros de control de llamada

Paso 1. Pulse el botón Setup para abrir el menú Setup (Configuración).

Paso 2. Navegue hasta Administración de dispositivos y presione la tecla de marca de verificación.

Paso 3. Desplácese hasta Call Control Settings y pulse la tecla de navegación derecha.

Aparece el menú Call Control Settings:

Paso 4. Vaya al Protocolo de señalización. Pulse la tecla de navegación derecha para cambiar el protocolo de señalización.  Las opciones disponibles se definen de la siguiente manera:

· SCCP: ofrece mayor flexibilidad que SIP. SCCP utiliza TCP/IP para comunicarse con otros Call Managers en un clúster.

· SIP: inicia una llamada pero no tiene tantas funciones como SCCP.

Paso 5. Vaya a Detección automática de SCCP. Pulse la tecla de navegación derecha para cambiar el estado de Detección automática de SCCP.

Paso 6. Pulse Guardar para guardar la configuración.